目录

简介

IP接口

侦听程序

支持IPv6地址输入的其他功能

支持的IPv6地址格式

相关信息

简介

本文档介绍思科邮件安全设备(ESA)如何支持互联网协议第6版(IPv6)地址兼容性。

IP接口

可将单个或同时为IPv4和IPv6地址分配给ESA IP接口，该接口绑定到设备上的物理数据端口。

注意：同一子网的IPv4和IPv6地址不能在单独的物理以太网接口上配置。IPv6地址必须使用前导零，例如2001:0db8:85a3:8a2e:0370:7334。

侦听程序

侦听程序支持IPv4和IPv6地址。可以在单个侦听程序上使用协议版本或两者。侦听程序将使用与连接主机相同的协议版本进行邮件传送。例如，如果侦听程序为IPv4和IPV6配置，并连接到使用IPv6的主机，则侦听程序使用IPv6。但是，如果侦听程序配置为仅使用IPv6地址，则它无法连接到仅使用IPv4地址的主机。

支持IPv6地址输入的其他功能

- 网关（默认路由器）和静态路由，GUI:网络>路由

- SMTP路由，GUI:网络>SMTP路由

- SMTP Call Ahead，GUI:网络>SMTP Call Ahead

- 传入中继，GUI:网络>传入中继

- 跟踪，GUI:系统管理>跟踪

- 主机访问表(HAT)发件人列表，发件人组，GUI:邮件策略>HAT概述

- 收件人访问表(RAT)收件人，GUI:邮件策略>收件人访问表

- 内容过滤器(条件：远程 IP |操作：发送到备用目标主机)

- 目标控制，GUI:邮件策略>目标控制

支持的IPv6地址格式

输入IPv6地址时，AsyncOS支持以下格式：

- 2620:101:2004:4202::0-2620:101:2004:4202::ff（IPv6地址范围）

- 2620:101:2004:4202:（IPv6子网）

- 2620:101:2004:4202::23（特定IPv6地址）

- 2620:101:2004:4202::/64（IPv6 CIDR地址块）

相关信息

- 思科邮件安全设备 — 最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems