Contents

Introduction

Safelist/Blocklist限额的限制和配置

Introduction

本文描述限额的Safelist/Blocklist (SLBL)限制和配置Cisco电子邮件安全工具(ESA)和安全管理工具的(SMA)。

Safelist/Blocklist限额的限制和配置

SLBL的大小限额可以通过ESA或SMA的Web接口被调整。

从ESA ：监控程序>检疫>终端用户Safelist/Blocklist (垃圾邮件检疫) > Edit设置

从SMA ： 管理工具>集中式服务>垃圾邮件检疫>终端用户Safelist/Blocklist > Edit设置

Note: 目前，最大限制是500。这是地址或域的最大数量每张列表的，每个接收人的。如果允许很大数量的列表项每个用户，系统性能也许相反受影响。