目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

配置传感器

将传感器添加到指挥交换机

为Cisco IOS路由器配置TCP重置

发起攻击和 TCP 复位

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何配置入侵检测系统（IDS，以前称为NetRanger）Director和传感器，以便在尝试的Telnet上将TCP重置发送到包括受管路由器（如果发送的字符串为“testattack”）的地址范围。

先决条件

要求

考虑此配置时，请记住：

- 在执行此配置之前，请安装传感器并验证其是否工作正常。

- 确保嗅探接口跨越受管路由器的外部接口。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科IDS导向器2.2.3

- 思科IDS传感器3.0.5

- 运行软件版本12.2.6的Cisco IOS®路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用此图所示的网络设置。

配置

本文档使用以下配置。

- 路由器灯

- 路由器 House

路由器灯

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

路由器 House

Current configuration : 2187 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.64.10.45 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.33

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

!

snmp-server manager

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

house#

配置传感器

完成以下步骤以配置传感器。

1. 使用用户名root和密码攻击Telnet至10.64.10.49(IDS传感器)(IDS Sensor)。

2. 键入sysconfig-sensor。

3. 出现提示时，输入配置信息，如本示例所示：

1 - IP Address:  10.64.10.49

2 - IP Netmask:  255.255.255.224

3 - IP Host Name:  sensor-2

4 - Default Route:  10.64.10.33

5 - Network Access Control

64.

10.

6 - Communications Infrastructure

Sensor Host ID:  49

Sensor Organization ID:  900

Sensor Host Name:  sensor-2

Sensor Organization Name:  cisco

Sensor IP Address:  10.64.10.49

IDS Manager Host ID:  50

IDS Manager Organization ID:  900

IDS Manager Host Name:  dir3

IDS Manager Organization Name:  cisco

IDS Manager IP Address:  10.64.21.50

4. 出现提示时，保存配置并允许传感器重新启动。

将传感器添加到指挥交换机

完成以下步骤，将传感器添加到指挥交换机。

1. 使用用户名netrangr和密码攻击Telnet至10.64.21.50(IDS Director)(IDS Director)。

2. 键入ovw&以启动HP OpenView。

3. 从主菜单，转到安全>配置。

4. 在配置文件管理实用程序中，转到文件>添加主机，然后单击下一步。

5. 填写传感器主机信息，如本示例所示。单击 Next。

6. 接受计算机类型的默认设置，然后单击Next，如本示例所示。

7. 您可以更改日志和避开分钟数，也可以接受默认值。但是，必须将网络接口名称更改为嗅探接口的名称。在本例中，它为“iprb0”。 它可以是“spwr0”或其它任何选项，具体取决于传感器类型和传感器连接方式。

8. 继续单击“Next”，然后单击“Finish”将传感器添加到指挥交换机中。现在，您应该从主菜单中看到sensor-2，如本例所示。

为Cisco IOS路由器配置TCP重置

完成以下步骤，为Cisco IOS路由器配置TCP重置。

1. 在主菜单中，转到安全>配置。

2. 在“Configuration File Management Utility（配置文件管理实用程序）”中，选中“Sensor-2（传感器2）” ，然后双击它。

3. 打开设备管理。

4. 单击Devices > Add。输入设备信息，如以下示例所示。单击 OK 继续。Telnet和使能口令均为Cisco。

5. 打开“入侵检测”(Intrusion Detection)窗口，然后单击“受保护网络”。将从10.64.10.1到10.64.10.254的地址范围添加到受保护的网络中。

6. 单击“Profile(配置文件)”并选择“Manual Configuration(手动配置)”。接下来，单击“修改签名”。选择ID为8000的“匹配字符串”。单击Expand > Add以添加名为testattack的新字符串。输入字符串信息（如本例所示），然后单击“确定”继续操作。

7. 您已完成此部分配置。单击OK关闭“Intrusion Detection”窗口。

8. 打开“系统文件”文件夹，然后打开“守护程序”窗口。确保启用了以下守护程序：

9. 单击 OK 继续。

10. 选择您刚修改的版本，单击保存，然后应用。等待系统告知您传感器已完成重新启动服务，然后关闭Director Configuration的所有窗口。

发起攻击和 TCP 复位

从Router Light Telnet至Router House并键入testatck。一旦您按Space或Enter键，您的Telnet会话就会重置。您将连接到Router House。

light#telnet 10.64.10.45

Trying 10.64.10.45 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

[Connection to 10.64.10.45 closed by foreign host]

!--- Telnet session has been reset because the !--- signature testattack was triggered.

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

使用用户名root和密码攻击，Telnet至10.64.10.49（传感器）。键入 cd /usr/nr/etc。键入cat packetd.conf。如果为testattack正确设置了TCP重置，则Action Codes字段中应显示四(4)个。这表示TCP重置，如本例所示。

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 4 5 5 # "testattack"

如果在签名中意外将操作设置为“无”，则在“操作代码”字段中将看到零(0)。这表示没有如本例所示的操作。

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 0 5 5 # "testattack"

TCP重置从传感器的嗅探接口发送。如果有交换机将传感器接口连接到受管路由器的外部接口，则在交换机中使用set span 命令进行配置时，请使用以下语法：

set span

both inpkts enable

banana (enable) set span 2/12 3/6 both inpkts enable

Overwrote Port 3/6 to monitor transmit/receive traffic of Port 2/12

Incoming Packets enabled. Learning enabled. Multicast enabled.

banana (enable)

banana (enable)

banana (enable) show span

Destination     : Port 3/6

!--- Connect to sniffing interface of the Sensor.

Admin Source    : Port 2/12

!--- Connect to FastEthernet0/0 of Router House.

Oper Source     : Port 2/12

Direction       : transmit/receive

Incoming Packets: enabled

Learning        : enabled

Multicast       : enabled

相关信息

- Field Notices

- 思科安全入侵防御支持页