目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

监控IPS事件的方法

相关信息

简介

本文档提供了监控IPS事件的各种方法。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于IPS 5.x及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

监控IPS事件的方法

目前，有四种监控传感器的选项：

1. IPS Manager Express(IME)可从Cisco.com中的软件下载获得。此应用程序能够通过SDEE安全地订用IPS传感器，并检索因任何问题或因匹配而触发的签名而生成的事件/日志。

通过HTTPS直接访问传感器时，会调用IPS设备管理器(IDM)。

使用IDM Monitoring或IME Event Monitoring工具直接查看传感器上的事件存储区。如果您需要长期存储事件，因为传感器的本地事件存储是30 MB的循环缓冲区，并且一旦达到30 MB的限制，就会开始覆盖自身，IDM和IME不是有效的解决方案。此限制不可配置。

2. 使用CS-MARS设备定期从传感器提取并关联事件。CS-MARS使用SDEE协议建立与传感器的安全连接，以检索事件并每隔几秒钟检索一次新事件。

如果您有兴趣演示CS-MARS设备，请联系您的客户团队/经销商/SE以获取详细信息。

对于Cisco IPS 5.x和6.x设备,MARS通过SSL使用SDEE提取日志。因此，MARS必须具有对传感器的HTTPS访问权限。要准备传感器，必须允许来自IDM/IME管理站的HTTPS流量，并确保将MARS的IP地址定义为传感器上允许的主机。

sensor#conf t

sensor(config)#service host

sensor(config-hos)#network-settings

sensor(config-hos-net)#access-list x.x.x.x/subnet_mask

sensor(config-hos-net)#exit

sensor(config-hos)#exit

Apply Changes?[yes]:

sensor(config)#

3. 使用IEV监控事件。IDS事件查看器是基于Java的应用程序，它使您能够查看和管理最多五个传感器的警报。使用IDS事件查看器，您可以实时或在导入的日志文件中连接和查看警报。您可以配置过滤器和视图，以帮助您管理警报。您还可以导入和导出事件数据以进行进一步分析。与MARS一样，IEV建立与传感器的安全连接，并每隔几秒钟检索事件。IEV将这些事件存储在安装了IEV的服务器上的数据库中。数据库随IEV一起提供，并随应用一起安装。单击IEV以下载。

注意：安装IEV后，可通过帮助菜单找到该文档。自述文件包含安装信息。

4. 将传感器上的签名配置为具有request-snmp-trap操作，并将传感器配置为将陷阱发送到SNMP服务器。然后，您可以使用此服务器将消息作为系统日志中继到另一台计算机。

SNMP是一种应用层协议，可促进网络设备之间的管理信息交换。SNMP 有助于网络管理员管理网络性能，查找和解决网络故障，以及计划网络增长。

SNMP是一种简单的请求/响应协议。网络管理系统发出请求，受管设备返回响应。此行为通过使用以下四种协议操作之一来实现：

1. GET

2. GetNext

3. 设置

4. 陷阱

可以配置传感器以通过SNMP进行监控。SNMP定义了网络管理站监控多种设备（包括交换机、路由器和传感器）的运行状况和状态的标准方法。

相关信息

- Cisco IPS 4200 系列传感器

- Cisco Intrusion Prevention System

- 安全产品的问题信息通告（Field Notice）(包括CiscoSecure Intrusion Detection)

- 技术支持和文档 - Cisco Systems