目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

Cisco IDS 主机传感器保护主机免受 Nimda 蠕虫攻击

Cisco IDS 网络传感器辨认 Nimda

推荐行动过程

相关信息

简介

本文档介绍思科安全入侵检测系统(IDS)如何识别和防止Nimda蠕虫（也称为概念病毒）攻击对Web服务器的危害。 蠕虫的复杂技术工作超出了本公告的范围，在其他地方也有详细记录。Nimda蠕虫的最佳技术说明之一可在CERT® Advisory CA-2001-26 Nimda Worm中找到 。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

背景信息

Nimda蠕虫是一种混合蠕虫和病毒，在Internet上大肆传播。要了解Nimda和Cisco IDS缓解其传播的能力，必须定义以下两个术语：

- 蠕虫是指在不人工干预的情况下自动传播的恶意代码。

- 病毒是指通过某种类型的人工干预传播的恶意代码，例如当您打开电子邮件、浏览受感染的网站或手动执行受感染的文件时。

Nimda蠕虫实际上是同时具有蠕虫和病毒特征的混合体。Nimda以多种方式感染，其中大多数需要人为干预。Cisco IDS主机传感器阻止通过Microsoft Internet Information Server(IIS)漏洞传播的蠕虫类感染方法。 Cisco IDS不会阻止类似病毒的手动感染方法，例如当您打开电子邮件附件、浏览受感染的网站或手动执行受感染的文件时。

Cisco IDS 主机传感器保护主机免受 Nimda 蠕虫攻击

Cisco IDS主机传感器可防止目录遍历攻击，包括Nimda蠕虫使用的攻击。当蠕虫尝试危害受Cisco IDS保护的Web服务器时，攻击会失败，服务器不会受到损害。

以下Cisco IDS主机传感器规则会阻止Nimda蠕虫成功：

- IIS目录遍历（四个规则）

- IIS目录遍历和代码执行（四个规则）

- IIS双十六进制编码目录遍历（四条规则）

Cisco IDS主机传感器还针对未授权的Web内容更改进行防御，因此它不允许蠕虫修改网页以将自身传播到其他服务器。

Cisco IDS符合标准安全最佳实践，可保护Web服务器免受Nimda的侵害。这些最佳实践规定不要从生产Web服务器读取电子邮件或浏览Web，也不要在服务器上打开网络共享。Cisco IDS主机传感器可防止Web服务器通过HTTP和IIS漏洞受到攻击。上述最佳实践可确保Nimda蠕虫不会通过某些手动方式到达Web服务器。

Cisco IDS 网络传感器辨认 Nimda

Cisco IDS网络传感器识别Web应用攻击，包括Nimda蠕虫使用的攻击。网络传感器能够识别攻击，并提供有关受影响或受损主机的详细信息，以隔离Nimda感染。

以下Cisco IDS网络传感器警报会触发：

- WWW WinNT cmd.exe访问(SigID 5081)

- IIS CGI双解码(SigID 5124)

- WWW IIS Unicode攻击(SigID 5114)

- IIS点执行攻击(SigID 3215)

- IIS点崩溃攻击(SigID 3216)

操作员看不到按名称标识Nimda的警报。当Nimda尝试使用不同的漏洞来危害目标时，他们会看到一系列警报。警报标识已受危害的主机的源地址，应与网络隔离、清理和修补。

推荐行动过程

按照以下步骤防止Nimda蠕虫：

1. 应用Microsoft Outlook、Outlook Express、Internet Explorer和IIS的最新更新(可从Microsoft获得) 。

2. 使用最新补丁更新病毒扫描软件以缓解病毒传播。

注意：您可以下载最新的病毒补丁，以保护您的PC免受感染。如果您的PC已被感染，则此病毒补丁允许您手动扫描PC的硬盘并清除计算机感染。

3. 部署Cisco IDS以缓解威胁、遏制感染并保护服务器。

相关信息

- 如何保护网络以免受 NIMDA 病毒

- 思科产品安全建议和通知

- Cisco安全入侵检测支持页

- 技术支持 - Cisco Systems