目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

必需电缆

Null-Modem 电缆管脚排列

如何使用 COM 端口登录

相关信息

简介

某些任务要求您直接登录思科安全入侵检测系统(IDS)/入侵防御系统(IPS)传感器。例如，初始化Cisco Secure IDS/IPS传感器需要您登录CLI并运行setup命令。需要您登录思科安全IDS传感器的其他任务包括更改思科安全IDS/IPS传感器的IP地址、子网掩码和/或默认网关，以及排除某些错误。

您可以使用以下方法之一登录Cisco Secure IDS/IPS传感器。

- 通过系统控制台（直连键盘和显示器）。

- Telnet至思科安全IDS/IPS传感器。

- 使用https浏览到Cisco Secure IDS/IPS传感器。

- 将PC连接到Cisco Secure IDS/IPS传感器上的COM端口，并使用通信包。

本文档介绍如何使用最后一种方法登录Cisco Secure IDS/IPS传感器。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Secure IDS版本4.x和IPS 5.x及更高版本。

注意：本文档中所述的电缆与2.2.0.x之前的所有传感器版本相同。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

必需电缆

您需要DB-9-to-DB-9空调制解调器电缆将PC连接到思科安全IDS/IPS传感器上的COM端口。此电缆作为串行LapLink或文件传输电缆销售。注意使用空调制解调器适配器/连接器，因为它们不总能用于此应用程序。如果您想构建自己的电缆，本文档中将提供空调制解调器电缆引脚。两端均需DB-9凹式连接器。

Null-Modem 电缆管脚排列

从引脚或引脚

方向

从引脚或引脚

1 and 6

-- >

4

2

-- >

3

3

-- >

2

4

-- >

1 and 6

5

-- >

5

7

-- >

8

8

-- >

7

如何使用 COM 端口登录

完成下面这些步骤。

1. 使用空调制解调器电缆，将PC上的相应COM端口连接到Cisco Secure IDS传感器上的COM 1端口。

此处显示了不同Cisco Secure IDS传感器型号上的COM 1端口位置。

- 4210

- 4215

4215传感器有一个RJ45控制台端口连接器。使用RJ45控制台电缆以及附件套件中包含的DB-9或DB-25适配器建立控制台连接。

- 4220/4230

- 4235/4250

2. 连接PC和思科安全IDS传感器后，在PC上启动通信软件。根据下表配置通信软件中的COM端口设置。

参数

设置

每秒位数

9600

数据位

8

奇偶校验

无

停止位

1

流控制

无

3. 使用通信软件将PC COM端口连接到Cisco Secure IDS传感器。如果呼叫成功，您会看到<sensorname>登录：提示。如果这是您首次登录，请使用默认用户名/密码cisco/cisco（系统会提示您更改密码）。

相关信息

- Cisco IPS 4200系列传感器支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems