目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

启动传感器配置

将传感器添加到IME

为Cisco IOS路由器配置阻塞

验证

发起攻击并阻止

故障排除

技巧

相关信息

简介

本文档讨论使用IPS Manager Express(IME)配置入侵防御系统(IPS)阻止。IME和IPS传感器用于管理Cisco路由器以阻止。考虑此配置时，请记住以下项目：

- 安装传感器并确保传感器工作正常。

- 使嗅探接口跨度到接口外部的路由器。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科IPS管理器Express 7.0

- 思科IPS传感器7.0(0.88)E3

- 带Cisco IOS软件版本12.4的Cisco IOS®路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

网络图

本文档使用此网络设置。

配置

本文档使用以下配置。

- 路由器灯

- 路由器 House

路由器灯

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

路由器 House

Current configuration : 939 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

logging queue-limit 100

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

no ip cef

no ip domain lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

!

no voice hpi capture buffer

no voice hpi capture destination

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.66.79.210 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.100.100.1 255.255.255.0

ip access-group IDS_FastEthernet0/1_in_0 in

!--- After you configure blocking, !--- IDS Sensor inserts this line.

duplex auto

speed auto

!

interface ATM1/0

no ip address

shutdown

no atm ilmi-keepalive

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.193

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 10.100.100.2

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

ip access-list extended IDS_FastEthernet0/1_in_0

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any

!--- After you configure blocking, !--- IDS Sensor inserts this line.

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 5 15

login

!

!

end

启动传感器配置

完成以下步骤以开始配置传感器。

1. 如果这是您第一次登录传感器，您必须在用户名和密码栏输入cisco。

2. 系统提示时，请更改密码。

注意：Cisco123是字典词，系统中不允许使用。

3. 键入setup并按照系统提示设置传感器的基本参数。

4. 输入此信息：

sensor5#setup

--- System Configuration Dialog ---

!--- At any point you may enter a question mark '?' for help. !--- Use ctrl-c to abort the configuration dialog at any prompt. !--- Default settings are in square brackets '[]'.

Current time: Thu Oct  22 21:19:51 2009

Setup Configuration last modified:

Enter host name[sensor]:

Enter IP interface[10.66.79.195/24,10.66.79.193]:

Modify current access list?[no]:

Current access list entries:

!--- permit the ip address of workstation or network with IME

Permit:10.66.79.0/24

Permit:

Modify system clock settings?[no]:

Modify summer time settings?[no]:

Use USA SummerTime Defaults?[yes]:

Recurring, Date or Disable?[Recurring]:

Start Month[march]:

Start Week[second]:

Start Day[sunday]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[november]:

End Week[first]:

End Day[sunday]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]:

Offset[60]:

Modify system timezone?[no]:

Timezone[UTC]:

UTC Offset[0]:

Use NTP?[no]: yes

NTP Server IP Address[]:

Use NTP Authentication?[no]: yes

NTP Key ID[]: 1

NTP Key Value[]: 8675309

5. 保存配置。

传感器保存配置可能需要几分钟时间。

[0] Go to the command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration and exit setup.

Enter your selection[2]: 2

将传感器添加到IME

完成以下步骤，将传感器添加到IME。

1. 转到安装了IPS Manager Express的Windows PC，然后打开IPS Manager Express。

2. 选择“主页”>“添加”。

3. 键入此信息并单击OK以完成配置。

4. 选择Devices > sensor5以验证传感器状态，然后右键单击选择Status。

确保您能看到订阅已成功打开。邮件.

为Cisco IOS路由器配置阻塞

要配置Cisco IOS路由的阻塞，请完成以下步骤：

1. 从IME PC打开Web浏览器，然后转到https://10.66.79.195。

2. 单击OK以接受从传感器下载的HTTPS证书。

3. 在Login窗口中输入用户名cisco和密码123cisco123。

此IME管理界面显示：

4. 在“配置”选项卡中，单击“活动签名”。

5. 然后，单击“签名向导”。

注意：由于空间限制，上一屏幕截图已被切分成两部分。

6. 选择Yes和String TCP作为签名引擎。单击 Next。

7. 您可以将此信息保留为“默认”，或输入您自己的“签名ID”、“签名名称”和“用户注释”。单击 Next。

8. 选择Event Action,然后选择Produce Alert和Request Block Host。单击 Next 继续操作。

9. 输入正则表达式(在本例中为testattack)，输入23（服务端口），选择To Service（方向），然后单击Next以继续。

10. 您可以将此信息保留为默认值。单击 Next。

11. 单击Finish以完成向导。

12. 选择Configuration > sig0 > Active Signatures，以便通过Sig ID或Sig Name找到新创建的签名。单击Edit以查看签名。

13. 确认后，单击“OK（确定）” ，然后单击“Apply（应用）”按钮，将签名应用于传感器。

14. 在Configuration（配置）选项卡的Sensor Management（传感器管理）下，单击Blocking（阻止）。从左窗格中，选择Blocking Properties并选中Enable Blocking。

15. 现在从左窗格转到Device Login Profile。要创建新配置文件，请单击“添加”。创建后，单击OK并Apply以便传感器并继续。

16. 下一步是将路由器配置为阻塞设备。从左窗格中，选择阻止设备，单击添加以添加此信息。然后单击“确定”并“应用”。

17. 现在从左窗格配置Blocking device interfaces。添加信息，单击确定并应用。

验证

发起攻击并阻止

完成以下步骤以发起攻击并阻止：

1. 在发动攻击之前，请转至IME，选择Event Monitoring > Dropped Attacks View，然后选择右侧的传感器。

2. Telnet至Router House，并使用这些命令检验从服务器发出的通信。

house#show user

Line     User      Host(s)          Idle        Location

* 0 con 0             idle          00:00:00

226 vty 0             idle          00:00:17     10.66.79.195

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/1_in_0

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any (12 matches)

house#

3. 从Router Light（路由器指示灯），Telnet至Router House（路由器房），然后键入testatck。

单击<space>或<enter>以重置Telnet会话。

light#telnet 10.100.100.1

Trying 10.100.100.1 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

[Connection to 10.100.100.1 lost]

!--- Host 10.100.100.2 has been blocked due to the !--- signature "testattack" triggered.

4. Telnet至Router House，然后使用show access-list命令，如下所示。

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/1_in_0

10 permit ip host 10.66.79.195 any

20 deny ip host 10.100.100.2 any (71 matches)

30 permit ip any any

5. 在IDS事件查看器的控制面板中，一旦攻击启动，就会显示红色警报。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

技巧

使用以下故障排除提示：

- 从Sensor（传感器）中查看show statistics network-access输出，并确保状态“”处于活动状态。从控制台或SSH到传感器，可查看以下信息：

sensor5#show statistics network-access

Current Configuration

AllowSensorShun = false

ShunMaxEntries = 100

NetDevice

Type = Cisco

IP = 10.66.79.210

NATAddr = 0.0.0.0

Communications = telnet

ShunInterface

InterfaceName = FastEthernet0/1

InterfaceDirection = in

State

ShunEnable = true

NetDevice

IP = 10.66.79.210

AclSupport = uses Named ACLs

State = Active

ShunnedAddr

Host

IP = 10.100.100.2

ShunMinutes = 15

MinutesRemaining = 12

sensor5#

- 确保通信参数显示使用了正确的协议，例如Telnet或SSH与3DES。您可以尝试从PC上的SSH/Telnet客户端手动执行SSH或Telnet，以检查用户名和密码凭证是否正确。然后从传感器到路由器中尝试Telnet或SSH操作，看您是否能成功登录路由器。

相关信息

- 思科安全入侵防御支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems