目录

简介

IDS 4.0

IPS 5.0及更高版本

相关信息

简介

本文档回答了与思科安全入侵检测系统(IDS)4.0、高级检测和防御安全服务模块(AIP SSM)以及思科入侵防御系统(IPS)5.0及更高版本相关的最常见问题(FAQ)。

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

IDS 4.0

问：我已通过新服务器安装了IDS MC和SecMon，现在我想将所有配置（用户、设备等）从旧服务器导入新服务器。我怎样做这个?

答：执行此操作最简单的方法是启动新的VMS服务器，然后使用此新框发现传感器。

注意：添加传感器时，请勿手动添加。选中发现设置框。

发现传感器后，将其导入SecMon。所有配置都保存在传感器上。在您构建新服务器后，应会遇到签名设置、过滤器等。确保将IDS MC更新为最新签名。

Q. IDS-4215接收idsPackageMgr:无效参数错误消息，当它尝试升级IDS恢复分区时。我需要采取什么措施来解决此问题？

答：这是一个制造业问题。有些客户收到的IDS-4215的基本映像(4.0)不正确。 完成下面这些步骤。

1. 下载恢复分区映像(仅注册客户)。

2. 通过CLI应用恢复分区映像升级：
sensor#configure terminal

sensor(config)#upgrade METHOD://USERNAME@SERVER/PATH/

IDS-4215-K9-r-1.1-a-4.1-1-S47.tar.pkg

3. 应用恢复分区映像后，4215将恢复为正常运行的4.1(1)4215基础。
sensor(config)#recover application-partition

问：当我从2位到3位签名级别包(例如S100或更高版本，例如4.1(4)S99升级到4.1(4)S100)时，自动更新功能会失败。如何解决此问题？

注意：Cisco VMS和CLI客户不会遇到此问题。

问题的原因是解析文件名时使用的排序逻辑。它应为数字时为字母数字排序。解决方法是使用CLI（或VMS）升级到3位特征码级别软件包，如S100或更高版本。完成此操作后，自动更新将开始再次运行。有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCef07999(仅限注册客户)。

问：“身份验证令牌操作错误”是什么。错误消息表示？

答：要解决此问题，请使用默认密码(cisco)两次，然后从配置模式更改密码。IDS要求输入两次默认密码。

例如：

login:cisco

Password:cisco

Enter current password:cisco

Enter new password: ***

Re-enter new password: ***

问：如何从交换机中删除IDSM?

答：只有在禁用电源后才应移除模块。请完成以下步骤：

1. 在传感器CLI中，发出reset powerdown命令。

2. 传感器完成关闭后，从交换机CLI发出no power enable module(modulenumber)命令（用于Cisco IOS）或set module power down(modulenumber)命令（用于CatOS）。

3. 按下刀片上的关闭按钮。

4. 关闭机箱电源。当状态指示灯显示较长的绿色时，您可以安全地移除模块。

IPS 5.0及更高版本

问：我已配置回避，但我对如何在签名上配置阻止感到困惑。块主机和块连接有何区别？

A.阻止主机阻止来自该源地址的所有数据包。阻止连接仅根据源IP/端口和目的IP/端口阻止一个连接。PIX的工作方式略有不同。对于自动分流，传感器发送源IP、目的IP、源端口和目的端口。PIX会阻止从该IP地址发出的所有数据包。PIX使用附加信息从其连接表中删除该连接。如果尚未从连接表中删除连接，则理论上可能是，如果在应用该连接后不久删除了shun，则原始连接可能尚未超时。这样，攻击者就可以继续攻击原始连接。从表中删除连接可确保在删除避开后原始连接无法用于继续攻击。由于PIX不支持使用shun命令来避开单个连接，因此传感器无法避开PIX上的单个连接。PIX shun命令始终会避开源地址，无论是否提供附加连接信息。

问：“错误:无法重新启动网络服务。发生致命错误。节点必须重新启动才能启用警报”。错误消息表示？

答：此错误表示默认网关不正确，或者显示一般错误消息，表示IP、网络掩码或默认网关不正确。消息的Fatal部分表示在第一次出现故障后，先前的配置已应用并且也失败。传感器发出ifconfig和route命令，并且其中一个或两个命令都失败。

问： Autoupdate失败，出现“mainApp[343] Cid/E errSystemError http error response:500”错误消息。此错误消息表示什么？

答：此问题可能是自动更新功能，不起作用，因为它设置为在偶数小时内下载。尝试将自动更新设置为随机时间；哪怕只用8分钟或8分钟的时间就能解决这个问题。

通常，问题已解决，并出现错误：http错误响应：如果将检索时间更改为非小时边界，则会显示500错误消息。

注意：IPS无法自动更新签名并返回以下错误消息：

自动更新异常：HTTP连接失败[1,110] name=errSystemError

请验证以下项目以解决此问题：

- 验证防火墙是否阻止传感器访问Cisco.com。

- 检验路由是否成为问题。

- 验证下游设备的网关设备上是否正确配置了NATing。

- 验证用户凭证是否正确。

- 将更新开始时间更改为奇数小时。

问：“错误:execUpgradeSoftware :AnalysisEngine当前正忙，无法处理此更新。请等待几分钟，然后再次尝试更新。”。错误消息表示？

答：要解决此问题，请尝试重新加载传感器或重新映像传感器。

问：如何解决错误消息Cid/W警告 — 全局关联检查和信誉过滤需要DNS或HTTP代理，但未定义DNS或代理服务器。在“主机”服务配置中添加HTTP代理服务器或DNS服务器?

A.完成以下任务以解决此问题：

- 禁用全局关联。

- 添加代理/dns配置。

问：如何解决IPS收到的全球关联运行状况问题的以下错误：“ 2010年1月23日15:50:39.831 38.001 collaborationApp[655] rep/E全局关联更新失败：未能打开到X.X.82.127:443上HTTP服务器的TLS连接：TLS连接失败”和“CollaborationApp[459] rep/E A global correlation update failed:ibrs/1.1/drop/default/1296529950下载失败：URI不包含有效的IP地址"?

答：由于端口问题，IPS无法访问Internet，例如，路径中的防火墙没有为Internet访问打开正确的端口，或者可能是NAT问题。

为使全局关联完全正常运行，传感器首先通过https update-manifests.ironport.com进行联系，以验证用户身份，然后通过HTTP连接下载GC更新。传感器从HTTP(updates.ironport.com)下载的文件是全局关联使用的信誉数据。https update-manifests.ironport.com应始终解析为X.X.82.127地址，但http updates.ironport.com IP地址可能会更改，具体取决于您访问的互联网。因此，您必须检查IP地址。如果启用URL过滤，请在URL过滤器中为IPS管理接口IP添加例外，以便IPS可以连接到Internet。

当上一个GC更新中出现损坏时，会发生以下错误：

协作应用[459]rep/E全局关联更新失败：ibrs/1.1/drop/default/1296529950下载失败：URI不包含有效的IP地址

此问题通常可以通过关闭GC服务然后重新打开来纠正。在IDM中，选择Configuration > Policies > Global Correlation > Inspection/Reputation，将Global Correlation Inspection(和Reputation Filtering if On)设置为Off，应用更改，等待10分钟，打开功能并监控。

问：全局关联更新失败：openConnection:捕获到IpAddrException badAddrString。无法使用全局关联HTTP代理和DNS设置。验证连接并重试。在“信誉更新失败”类别中收到错误消息。如何解决此问题？

A.验证以下项目：

- 您必须拥有有效的IPS许可证才能使全局关联功能正常运行。

- 必须配置HTTP代理服务器或DNS服务器，才能使全局关联功能正常运行。

- 由于全局关联更新通过传感器管理接口进行，因此防火墙必须允许tcp 443/80和udp 53流量。

- 确保传感器支持全局关联功能。如果不需要，请从IDM禁用全局协作功能：

- 转至Configuration > Policies > Global Correlation > Inspection/Reputation ，并将Global Correlation Inspection（和Reputation Filtering if On）设置为Off。

问：如何解决“全局关联更新失败：openConnection:IPS为全局关联运行状况问题收到的捕获IpAddrException badAddrString错误？

答：如果使用全局关联(GC)，请确保名称解析工作正常，例如，DNS可访问。另外，检查是否有防火墙阻止的端口53。否则，如果您希望消除此消息，可以关闭GC功能。

问：在初始化与MySQL的连接时，如何解决从浏览器启动IME时收到的异常错误消息？

答：当客户尝试在不受支持的操作系统（如Windows 7）上运行IME时，通常会发生此问题。

问：如何解决“标题：88-nsmc-c1供应商上的IDM:Cisco Systems， Inc.类别：启动文件错误JNLP文件中的JAR资源未由同一证书签名”。或IDM收到的“Error connecting to sensor， Failed to create sensor x.x.x.x:443 exiting idm”错误，该错误在应用程序启动期间发生？

A.清除浏览器缓存以解决此问题。

问：如果使用GUI，IPS上的非对称模式是否可配置？

答：在版本6.0中，IPS上的非对称模式仅可使用CLI进行配置，在GUI上不可用。但是，在版本6.1中，此功能也可在GUI中使用。

问：如何解决IPS传感器的延迟问题？

答：要解决此问题，请启用非对称模式处理，以便允许传感器将状态与流同步，并维护对不需要两个方向的引擎的检查。使用此配置：

IPS_Sensor#configure terminal

IPS_Sensor(config)#service analysis-engine

IPS_Sensor(config-ana)#virtual-sensor vs0

IPS_Sensor(config-ana-vir)#inline-TCP-evasion-protection-mode asymmetric

当为VS0中的每个签名启用内联拒绝操作和拒绝数据包时，会出现延迟问题。启用所有签名将导致延迟，因为IPS会检查通过的每个数据包。最好只启用每个网络流量所需的特定签名以解决延迟问题。

AIP-SSM是否帮助阻止Skype?

答：PIX/ASA无法阻止skype流量。Skype能够协商动态端口并使用加密流量。对于加密数据流，由于没有要查找的模式，因此几乎检测不到它。

您最终可以使用Cisco IPS（入侵防御系统）/AIP-SSM。它有一些签名，这些签名可以检测连接到 Skype 服务器以同步其版本的 Windows Skype 客户端。这通常在客户端启动连接时执行。当传感器获得最初的 Skype 连接时，您可以找到使用该服务的人员，并阻止从他们的 IP 地址启动的所有连接。

问：为什么感应接口摆动或经常在IPS中进入关闭状态？

答：在签名更新和重新配置期间，sensorApp在处理更新中的新签名时停止处理数据包。网络驱动程序检测到sensorApp已停止并从缓冲区提取任何新数据包。因此，网络驱动程序会执行不同的操作，具体取决于配置和传感器型号：

Promiscuous Interface — 在接口上关闭链路，然后在sensorApp再次开始监控后重新打开链路。

内联接口或内联VLAN对 — 取决于旁路设置：

- Bypass Auto — 驱动程序保持链路正常运行并开始在不分析的情况下通过数据包。然后，一旦sensorApp再次开始监控，它将恢复为通过sensorApp发送数据包。

- Bypass Off — 驱动程序关闭接口上的链路（与混合模式相同），并在sensorApp再次开始监控后将其恢复。

因此，如果传感器应用不从缓冲区中提取数据包，驱动程序可以将接口置于关闭状态。

当感应接口摆动时，会看到以下日志：

28Jun2011 09:03:09.483 6050.885 interface[409] Cid/W errWarning Inline

databypass has started.

28Jun2011 09:03:13.639 4.156 interface[409] Cid/W errWarning Inline databypass

has stopped.

28Jun2011 09:19:23.922 970.283 interface[409] Cid/W errWarning Inline databypass

has started.

28Jun2011 09:19:27.486 3.564 interface[409] Cid/W errWarning Inline databypass

has stopped.

问：IDS或入侵防御系统(IPS)传感器是否维护密码历史记录？

答：不，传感器不维护密码历史记录。密码不可随时查看。

问：IDS或入侵防御系统(IPS)传感器是否支持系统日志服务器发送日志？

答：不。

问：在IPS中存储事件的最大限制是什么？

答：传感器的本地事件仅存储30 MB，一旦达到30 MB的限制，就会开始覆盖自身。此限制不可配置。

问：我如何编写签名来检测任何传入或传出电子邮件中的foto[a-z]\.zip文件？

A.使用STRING.TCP编写检测附件的签名。查找类似的内容：

Engine STRING.TCP

Enabled True

Severity informational

AlarmThrottle Summarize

CapturePacket False

Direction ToService

MinHits 1

Protocol =TCP

RegexString [Ff][Ii][Ll][Ee][Nn][Aa][Mm][Ee][=]["][Ff][Oo]

[Tt][Oo][a-zA-Z][.][Zz][Ii][Pp]["]

ResetAfterIdle 15

ServicePorts 25

StorageKey =STREAM

问：如何配置FTP客户端超时？

答：发出以下命令：

configure terminal

service host

networkParams

ftpTimeout 300 <timeout is in seconds>

问：如何将iplog-status中的开始时间和结束时间转换为可读格式？

A.此输出是自UNIX epoc以来当前时间的十进制表示。使用UNIX epoc计算器，如位于UNIX日期/时间计算器站点的计算 器。输入前10位，因为此计算器是细粒度的，只有秒，而IDS存储纳秒。这表示最后九位被删除。从此输出中的“开始”时间开始，您将收到1084798479 = 2004年5月1712:54:39(GMT)（星期一）。

在CLI中，输入iplog-status以接收以下输出：

"

Log ID:             138343946

IP Address:         xxx.xxx.xxx.xxx

Group:              0

Status:             completed

Start Time:         1084798479512524000

End Time:           1084798510136582000

Bytes Captured:     2833

Packets Captured:   14

"

问：“尝试获取证书时的IOException:java.security.cert.CertificateExpiredException"。错误消息。如何解决此问题？

A.要解决此错误消息，请登录AIP-SSM，并在特权EXEC模式下发出tls generate-key命令，如本例所示：

sensor#tls generate-key

注意：此使用tls generate-key命令的解决方法还解决了AIP-SSM无法连接到IME的问题。

问： “万物互联例外：连接被拒绝：连接。IME IME服务器未响应。“Please check it is running(我在IME中添加IPS时，请检查它是否正在运行)”错误消息。如何解决此问题？

A.要解决此错误消息，请选择“控制面板”>“管理工具”>“服务”并重新启动IME服务。

问：在向IME添加IPS传感器时，收到“Could not verify config username/password[IOEXception - connect timed out]”错误消息。如何解决此问题？

答：这表示IME和IPS传感器之间的通信中断。确保没有阻止SDEE的软件。

问：“IME服务器的错误响应：出现“Unknown error(check log file in installation's log directory)" .error消息。如何解决此问题？

答：要解决此错误消息，请验证在IME中添加IPS时使用的IP地址是否正确，并检查IME计算机上运行的任何软件防火墙，这些防火墙可以阻止连接。

问：IDS或入侵防御系统(IPS)传感器能否发送电子邮件警报？

答：IDS传感器无法自行发送电子邮件警报。当传感器触发事件规则时，安全监控器（与IDS一起使用）能够发送电子邮件通知。

有关如何使用安全监控器配置电子邮件通知的详细信息，请参阅配置电子邮件通知。

Cisco IPS Manager Express(IME)可配置为在Cisco IPS传感器触发事件规则时发送邮件通知消息（警报）。请参阅IPS 6.X及更高版本：使用IME的电子邮件通知配置示例以了解详细信息。

问：错误：无法与mainApp(getVersion)通信。 请与您的系统管理员联系。当我尝试连接到我的传感器时显示错误消息。如何解决此问题？

A.重新启动传感器以解决此问题。

问：警告：警告：资源不足，无法组合所有当前活动的自定义区域。某些警报不会触发。请考虑停用签名，直到此消息不再出现。错误消息显示“signature tuning on my sensor（在我的传感器上调整签名）”。如何解决此问题？

A.要解决此问题，请停用未使用的签名，并减少带有regex的客户签名数。此外，不建议在区域中使用*和+元字符。

问：为什么Cisco入侵防御系统(IPS)传感器会出现延迟问题？如何解决此问题？

答：延迟问题可能由assymetric路由引起。尝试禁用签名1330以解决此问题。

问：是否可以禁用SSHv1并仅在思科入侵防御系统(IPS)传感器上启用SSHv2?

答：目前无法禁用SSHv1，只启用SSHv2。SSHv1 和 SSHv2 一起启用，无法单独禁用。

问：错误：在更新期间传感器出错，传感器消息= The update requires 115000 KB in /usr/cids/idsRoot/var， are only 110443 KB available。将传感器升级到4.1(5)版时显示。 如何解决此问题？

答：由于传感器内存不足，出现此错误消息。

要解决此问题，请完成以下任务：

1. 登录服务帐户并成为根用户

2. 删除以下目录，如下所示：
# rm -rf /usr/cids/idsRoot/var/updates/files/S69

# rm -rf /usr/cids/idsRoot/var/updates/files/common

# rm /usr/cids/idsRoot/var/virtualSensor/*

# rm /usr/cids/idsRoot/var/.tmp/*

3. 现在尝试升级传感器。有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCsb81288(仅限注册客户)。

问：我在ASA上的日志中收到mainApp[396] cplane/E Error - accept()call returned -1错误消息。如何才能解决此错误？

A. mainApp[396] cplane/E错误 — accept()调用返回–1 错误消息表示Web服务器无法读取文件，并且accept()程序失败，当存在TLS连接时，会生成文件描述符。但是，正常行为不需要此文件。它无害。

问：如何解决tls/W erTransport WebSession::sessionTask TLS连接异常：握手未完成错误消息？

答：此错误消息表示证书在模块上不再有效。完成这些步骤以解决问题：

1. 从CLI重新生成证书：

1. 登录传感器命令行。

2. 发出tls generate命令，然后按Enter。记录显示的指纹。

2. 将新证书拉入IME:

1. 打开IME，在主页的列表中找到传感器名称。

2. 右键单击传感器，然后单击“Edit”。

3. 进入“编辑设备”屏幕后，单击“确定”。绕过任何有关无法检索传感器时间的警告。

4. 系统将提示您输入新的安全证书（您刚生成的证书）。 检查以确保指纹匹配，然后单击Yes。

5. 几秒钟后，传感器应再次显示“Event Status（事件状态）”。

问：当我尝试登录IPS时，我收到以下错误消息：errSystemError-ct-sensorAPP.450未响应，客户端管道失败。如何解决此问题？

答：要解决此错误，请使用reset命令以重新启动IPS。

问：AIP-SSM的时间与思科自适应安全设备(ASA)的时间不同。 如何解决此问题？

答：要解决此问题，请使用NTP服务器同步思科自适应安全设备(ASA)和AIP-SSM上的时间。

有关详细信息，请参阅在IPS传感器上配置NTP。

问：如何在AIP-SSM上应用多个虚拟传感器？

答：AIP-SSM上的虚拟传感器无法按接口应用，因为AIP-SSM只有一个接口。创建多个虚拟传感器时，必须将此接口仅分配给一个虚拟传感器。您无需为其他虚拟传感器指定接口。

创建虚拟传感器后，必须使用allocate-ips命令将其映射到自适应安全设备(ASA)上的安全上下文。您可以将许多安全情景映射到许多虚拟传感器。有关详细信息，请参阅配置AIP-SSM中的将虚拟传感器分配到自适应安全设备环境。

问：AIP-SSM支持的虚拟传感器的最大数量是多少？

答：最多支持四个虚拟传感器。

问：如果我使用SSH或IDM登录IPS，那么是否可以配置IPS 4240/IDSM/IDSM2，以便根据RADIUS/TACACS+服务器验证管理用户？

答：TACACS+服务器不可能，但IPS 7.0.(4)E4版本支持RADIUS。有关详细信息，请参阅Cisco入侵防御系统7.0(4)E4版本说明的“新信息”和“更改信息”以及“限制和限制”部分。另请参阅IPS 7.X:使用ACS 5.X作为Radius服务器的用户登录身份验证配置示例，用于示例配置。

问：许可证过期对IPS功能有何影响？

答：过期许可证对传感器的唯一影响是它会停止签名更新。

问：IPS签名更新是否对服务或网络连接有影响？

答：否。IPS签名更新对服务或网络连接没有影响。

问：我需要输入哪个确切的URL才能使用最新签名自动更新IPS模块？

A.允许IPS模块使用最新签名自动更新所需的链接为：https://198.133.219.25/cgi-bin/front.x/ida/locator/locator.pl。

您必须使用思科用户ID和密码完成IPS模块的更新。

注意：在6.x代码系列中，不支持从Cisco.com自动更新。您必须手动下载签名文件并将其应用到传感器。6.x代码中有自动更新功能；但是，这只能从本地文件服务器实现，在本地文件服务器中也必须手动下载签名文件。

问：IPS传感器是否易受X11端口转发会话劫持漏洞的攻击？

答：不。由于以下原因，它不容易受到攻击：

- 传感器没有X11库。因此没有劫持的会话。

- SSH配置中未启用X11端口转发。

- IPv6未编译到传感器内核中。要利用此漏洞，必须执行此操作。

问：当ASA显示大量警告和攻击日志时，AIP-SSM为什么不显示任何日志？

答：这是因为当ASA阻止某些内容时，它不会传递到IPS进行重复检查。因此，您无法在ASA和IPS上看到重复的日志。

问：用户部署S518签名集后，将出现“invalidValue:Editing string-xl-tcp sig XXXX has NO EFFECT in this version”错误消息。为什么？

答：以下是完整错误消息：

evError: eventId=1284051856322985135 vendor=Cisco severity=warning

originator:

hostId: vbintestids03

appName: sensorApp

appInstanceId: 700

time: offset=-240 timeZone=GMT-05:00 1286305251136551000

errorMessage: name=errWarning invalidValue:Editing string-xl-tcp

sig 21619 has NO effect

出现此问题是因为硬件不支持string-xl-tcp或string-tcp-xl引擎。有关详细信息，请参阅IPS引擎E4版本说明。

问：当我使用自动更新功能自动更新ASA-SSM-10上的签名时，我收到以下错误消息：在server status=true上找不到可安装的自动更新包。如何解决此问题？

A.此输出显示完整的错误消息：

autoUpgradeServerCheck:

uri: https://XX.XX.XX.XX//cgi-bin/front.x/ida/locator/locator.pl

packageFileName:

result: No installable auto update package found on server  status=true

已生成此错误，签名不会自动更新，因为S479之后的签名定义更新需要E4引擎。要解决此问题，您需要手动将传感器升级到7.0(2)E4。

注意：传感器无法自动升级到E4，因为它需要7.0(2)并重新启动传感器。

问：IPS 5.0 for NIDS模块上的自动更新功能不工作。如何解决此问题？

A.此输出显示完整的错误消息：

autoUpgradeServerCheck:

uri: ftp://hfcu-inet01@192.168.1.12//ips-update/

packageFileName:

result: No installable auto update package found on server  status=true

此问题是由于FTP服务器的目录列表样式不正确。要解决此问题，请从现有MS-DOS样式目录列表切换到UNIX样式的目录列表。

要修改目录列表设置，请选择开始 > 程序文件 > 管理工具以打开Internet Services Manager。然后转到“主目录”选项卡，将目录列表样式从MS-DOS更改为UNIX。

Q. IPS-4255在升级期间收到TcpRootNode::expireNow()中的SensorApp fails错误消息。如何解决此问题？

答：此问题是由于分析引擎出现故障，在Cisco Bug ID CSCtb39179(仅限注册客户)中解决了此问题。 将传感器升级到版本7.0(4)E4以解决此问题。

问：当我尝试在购买新许可证后执行许可证更新时，设备报告此错误："无法更新传感器上的许可证。" "errExpiredLicense — 新许可证的到期日期早于当前许可证的到期日期。" 如何解决此问题？

A.当收到的许可证文件无效时会发生此问题。要获取有效的许可证文件，请以注册用户身份登录Cisco.com，并下载相应的许可证文件。获取有效的许可证文件后，将其安装到传感器上。

如果安装新的许可证文件，但仍然收到错误，则可能存在现有无效许可证文件的问题。要解决此问题，请完成以下步骤以删除现有的无效许可证文件：

1. 通过键入您的服务帐户用户名登录服务帐户。

如果您没有服务帐户，请打开IPS命令行，进入配置模式，然后输入此命令

用户名名特权服务密码密码

ciscoasa# session 1

Opening command session with slot 1.

Connected to slot 1. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

login:

Password:

IPS#

IPS#conf t

IPS(config)# username name privilege service password password

2. 登录到服务帐户后，输入su命令以转到根帐户（使用与服务帐户相同的密码）。

3. 删除/usr/cids/idsRoot/shared/目录中的文件。

注意：请勿删除host.conf文件。

1. 输入cd /usr/cids/idsRoot/shared/命令以转到共享目录。

2. 输入ls命令以查看目录中的文件。

3. 输入rm file_name命令以删除文件。

注意：请勿删除host.conf文件。

4. 输入/etc/init.d/cids restart命令重新启动传感器。

5. 安装新许可证。

已提交Cisco Bug以解决此行为。有关详细信息，请参阅CSCtg76339(仅限注册客户)。

问：错误消息是什么：由于缺少文件句柄，IpLog 1712041197提前终止。name=ErrLimitExceeded错误消息是？如何解决此问题？

答：此错误是由IP日志记录上的数据包过多引起的。禁用IP日志记录功能以解决此问题。IP日志记录仅用于故障排除；思科建议您不要为所有签名启用它。

问：当我将传感器从s550更新到s551时，我收到以下错误：无法分析组件“signatureDefinition”和实例“sig0”的当前配置。 如何解决此问题？

A.修改签名23899.0会导致此问题。有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCtn84552(仅注册客户)。

问：我在传感器上收到以下错误：Error:autoUpdate成功从cisco.com定位器服务中选择了包，但包下载失败：无法接收HTTP响应。如何解决此问题？

答：检查是否存在URL过滤、内容过滤或代理服务器阻止自动更新发生。确保未阻止自动更新，并验证提供的用户凭证是否正确。

问：我在运行版本6.2(3)E4的IPS传感器上收到以下XML错误消息：错误消息：IPS软件尝试为（令牌）写入无效XML数据。 无效的XML字符被“*”替换。 如何解决此问题？

答：此行为已由Cisco Bug ID CSCsq50873(仅限注册客户)解决(仅限注册客户)。 这是表面问题，除了接收的日志数量过多外，不会产生任何操作开销。临时解决方法是删除传感器上与NTP相关的配置。对于永久解决方案，请升级到修复此Bug的版本。

问：为什么IME工作站会在关闭客户端的情况下持续连接到受控服务器？

答：IME用作两个Windows服务和GUI客户端。当客户端关闭时，两个Windows服务（Cisco IPS Manager Express和MySQL-IME）继续运行和收集受管传感器中的事件，并将它们存储在本地MySQL数据库中；这允许进行历史报告。

IME客户端应打开受管传感器的单个SDEE订用，并重新使用此订用进行后续事件检索活动。从IME工作站到受管传感器的持续连接是预期行为。

问：AIP-SSM模块是否可用作SPAN目标？

答：否。AIP-SSM模块不能用作SPAN目标，因为它仅用于监控流经ASA接口的流量。

问：为什么在IPS升级到E3引擎后观察到CPU使用率较高？

答：对于E3引擎更新，IPS使用不同的算法来管理空闲时间，并花费更多时间轮询数据包以减少延迟。这种增加的检查会导致CPU使用率相应增加。在E3中测量CPU的正确方法不是按CPU使用率，而是按数据包负载百分比(显示正确的CPU使用率)。

问：为什么我的IPS设备上的运行状况LED会间歇性地变为红色？

答：这可能是因为远程管理站上运行的软件（如CS-MARS、CSM、IEV、VMS-IDS/IPSMC等）的证书不正确。要解决此问题，请完成以下步骤：

1. 在远程管理站上应用传感器的TLS证书。

2. 配置有效的DNS服务器。

问：如何在IPS通过接口时阻止HTTP的流量延迟？

答：将传感器配置为在非对称模式下工作将解决该问题。要将传感器置于非对称模式保护中，请完成以下步骤：

1. 转到Configuration > Policies > IPS policies。

2. 双击虚拟传感器。

3. 转到高级选项。

4. 在normalize模式下，选择“非对称模式保护”。

5. Click OK.

6. 重新启动设备以使更改生效。

相关信息

- 思科安全入侵防御系统支持页

- AIP-SSM故障排除

- 安全产品的问题信息通告（Field Notice）(包括CiscoSecure Intrusion Detection)

- 技术支持和文档 - Cisco Systems