目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

定义CSPM主机所在的网络

添加CSPM主机

添加传感器设备

配置传感器

相关信息

简介

本文档介绍在思科安全策略管理器(CSPM)上配置思科安全入侵检测系统(IDS)传感器的过程。 本文档假设您已在计算机上安装CSPM 2.3.I版。版本“I”允许管理Cisco Catalyst® 6000交换机中的IDS设备(设备传感器、Cisco IOS®路由器或IDS刀片)。本文档还假设IDS邮局参数已正确定义。这包括HOSTID、ORGID、HOSTNAME和ORGAME。请注意，CSPM主机要与传感器通信，ORGID和ORGANE必须与传感器上定义的内容匹配。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于CSPM 2.3.I及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

配置

以下各节介绍在CSPM中配置IDS传感器的过程。

启动CSPM并登录。系统将显示一个空白模板（初始启动），允许您定义网络。

IDS的CSPM拓扑中需要这三个定义。

1. 定义传感器控制接口所在的网络和CSPM主机所在的网络。如果它们位于同一子网中，则只需定义一个网络。首先定义此网络。

2. 在其网络中定义CSPM主机。如果没有CSPM主机定义，则无法管理传感器。

3. 在其网络中定义传感器。

定义CSPM主机所在的网络

请完成以下步骤：

1. 右键单击拓扑中的Internet图标，然后选择New > Network 以创建新网络。

2. 在“网络面板”的右侧，添加新网络的名称、网络地址和要使用的网络掩码。

3. 单击IP Address按钮，然后输入用于访问Internet的网络的IP地址。

通常它是网络的默认网关。

注意：在管理传感器时，网关地址不一定必须正确，因为传感器未发送此默认网关信息。应已在传感器中定义。

4. Click OK.网络会添加到拓扑图中，而不会出现任何错误。

添加CSPM主机

使用此过程添加CSPM主机。

1. 在“网络拓扑”中，右键单击刚添加的网络，然后选择“新建”> “主机”。

CSPM会显示类似此的屏幕。否则，您刚定义的网络不是CSPM主机所在的网络。再次检查CSPM主机上的IP地址。

2. 单击Yes将CSPM主机安装到拓扑中。

3. 验证CSPM主机的General屏幕上的信息是否正常。

4. 在CSPM主机的General屏幕上单击OK。

添加传感器设备

使用此步骤添加传感器设备。

1. 右键单击传感器所在的网络，然后选择向导>添加传感器。

注意：如果CSPM主机和传感器的控制接口不在同一网络中，请定义传感器所在的网络。

2. 为传感器输入正确的邮局参数。

3. 单击Check here（检查此处）以验证传感器的地址框。

注意：如果这是您首次设置此传感器，则不希望捕获传感器的配置。如果之前通过UNIX导向器或另一台CSPM主机在其他位置配置此传感器，并且对传感器签名进行了配置更改，则需要捕获传感器的配置。

4. 单击Next在传感器上定义签名版本。您还可以发出nrvers命令在传感器上检查此项。

注意：如果CSPM没有您在传感器上运行的正确传感器版本，请更新CSPM主机上的签名。有关更新，请参阅软件下载（仅限注册客户）。

5. 单击“Next”按钮继续。

6. 单击Finish完成将传感器安装到拓扑中。

7. 从CSPM主菜单中，选择File > Save and Update，将拓扑中输入的信息编译为CSPM。请注意，在CSPM主机上启动邮局协议需要执行此步骤。

8. 以网络用户身份登录传感器，检验一切是否正常。

9. 执行nrconns 命令。

>nrconns

Connection Status for gacy.rtp

cspm.rtp Connection 1: 172.18.124.106   45000 1

[Established]  sto:0004 with Version 1

netrangr@gacy:/usr/nr

>

注：如果传感器和CSPM主机不通信，则会显示类似如下的输出：

netrangr@gacy:/usr/nr

>nrconns

Connection Status for gacy.rtp

insane.rtp Connection 1: 172.18.124.194   45000 1 [SynSent]

sto:5000  syn NOT rcvd!

netrangr@gacy:/usr/nr

如果是这种情况，请获取嗅探器跟踪，以查看两端是否正在发送UDP 45000数据包。UDP 45000是IDS设备用于相互通信的协议。要在传感器上测试此功能，请根，并（根据您拥有的传感器）执行snoop -d iprb1端口45000 （对于IDS 4210传感器）和snoop -d iprb0端口45000 （对于任何其他型号的传感器）。

使用<control-c>突破监听会话。

如果传感器和CSPM之间没有通信，则显示以下输出：

netrangr@gacy:/usr/nr

>su -

Password:

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000

# snoop -d spwr0 port 45000

Using device /dev/spwr (promiscuous mode)

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

^C#

在上述输出中，传感器发送UDP 45000数据包，但不接收任何数据包。正确的配置会生成如下输出：

# snoop -d spwr0 port 45000

Using device /dev/iprb (promiscuous mode)

172.18.124.106 -> gacy         UDP D=45000 S=45000 LEN=56

gacy -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=56

172.18.124.142 -> gacy         UDP D=45000 S=45000 LEN=56

gacy -> 172.18.124.194 UDP D=45000 S=45000 LEN=56

在上述输出中，UDP 45000流量在两个方向上传输。

如果UDP 45000数据包在两个方向上流动，并且传感器上nrconns的输出仍显示没有建立连接，则传感器和CSPM主机上的邮局参数不匹配。

要手动检查CSPM主机上的邮局参数，请执行以下操作：

1. 使用Windows资源管理器导航至NT计算机上安装了CSPM的位置。

2. 使用写或写字板编辑主机、路由和组织文件（请勿使用记事本，因为格式将损坏）。

3. 确保这些文件在安装时看起来正确。如果任何值不正确，请编辑它们，然后使用以下步骤重新启动NT计算机：

1. 单击网络拓扑中的CSPM图标。

2. 点击Policy Distribution选项卡以输入邮局参数。

3. 保存并更新更改。

4. 重新启动NT计算机。

配置传感器

在CSPM中保存配置后，配置传感器。为此，首先设置传感器将其看到的警报写入自己的日志。然后，在正确的接口上将传感器设置为“sniff”。

将警报写入日志

使用此过程将警报写入日志。

1. 单击“生成审核事件日志文件”框，告知传感器将警报发送到其本地日志。

默认情况下，在将配置向下推送到CSPM框后，它还会向其发送警报。

2. 单击 OK 继续。

将传感器设置为“Sniff”

使用此过程将传感器设置为“Sniff”。

1. 在CSPM拓扑中选择Sensor（传感器），然后单击Sensing（传感）选项卡。

2. 定义数据包捕获设备：

- iprb0 — 用于IDS 4210传感器

- spwr0 — 用于任何其他传感器型号

3. 单击 OK 继续。

4. 单击CSPM菜单栏上的“更新”图标，用信息更新CSPM。

注意：如果一切顺利，则会显示类似此的屏幕。请注意，没有红色错误。黄色警告通常可以。

5. 在网络拓扑中选择Sensor（传感器），然后单击Command（命令）选项卡将更新的配置发送到Sensor（传感器）。

6. 单击“Approve Now(立即批准)”按钮将配置发送到传感器。

“状态”窗格显示“上传<#>已完成”消息。这表示有效且完整的传输过程。传感器现在已更新，现在应能正常运行。

如果传感器未正常运行，请返回传感器并检查nrconns命令的输出，以确保CSPM主机与传感器之间已建立连接。

完成此操作后，您可以在事件查看器中查找传感器发送到CSPM主机的警报。要查看事件查看器，请从CSPM主菜单中选择“工具”>“查看传感器事件”>“数据库”。

单击确定以显示事件数据库窗口。屏幕会因您可能收到的警报而异。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems