Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Components Used

Conventions

Configure

认证和授权的连结设备与ACS 5.2配置

ACS 5.x配置

Verify

Related Information

Introduction

本文在连结交换机提供TACACS+认证配置示例。默认情况下，如果配置连结交换机为了通过访问控制服务器(ACS)验证，您在网络运算符/VDC运算符角色自动地安置，提供只读访问。为了将安置在网络Admin/VDC Admin角色，您需要创建在ACS 5.2的一shell。本文描述该进程。

Prerequisites

Requirements

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 定义您的连结交换机成ACS的一个客户端。

- 定义IP地址和相同的被共享的密钥在ACS和连结。

Note: 在您做所有变动前，请创建一个检查点或一个备份在连结。

Components Used

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- ACS 5.2

- 连结5000， 5.2(1)N1(1)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

Configure

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

Note: 使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

认证和授权的连结设备与ACS 5.2配置

完成这些步骤：

1. 用退路的充分的权限创建连结交换机的一个本地用户：

username admin privilege 15 password 0 cisco123!

2. Enable (event) TACACS+，然后提供TACACS+服务器(ACS)的IP地址：

feature tacacs+

tacacs-server host IP-ADDRESS key KEY

tacacs-server key KEY

tacacs-server directed-request

aaa group server tacacs+ ACS

server IP-ADDRESS

use-vrf management

source-interface mgmt0

Note: 键必须匹配在此连结设备的ACS配置的共有的秘密。

3. 测试TACACS服务器可用性：

test aaa group group-name username password

因为未配置，测试认证应该失效与从服务器的拒绝消息服务器。此拒绝消息确认TACACS+服务器可及的。

4. 配置登录认证：

aaa authentication login default group ACS

aaa authentication login console group ACS

aaa accounting default group ACS

aaa authentication login error-enable

aaa authorization commands default local

aaa authorization config-commands default local

Note: 如果认证服务器是不可得到的，连结使用本地认证。

ACS 5.x配置

完成这些步骤：

1. 连接到策略元素>认证和权限>设备Administration > Shell配置文件为了创建Shell配置文件。

2. 输入一个名字对于配置文件。

3. 在自定义Attributes选项下，请输入这些值：

属性：cisco-av-pair

需求：必须

值：shell ：roles* "网络Admin VDC Admin”

4. 提交更改为了创建连结交换机的一个基于属性的角色。

5. 创建一个新的授权规则或者编辑一个现有的规则，在正确的访问策略。默认情况下， TACACS+请求由默认设备Admin访问策略处理。

6. 在情况地区中，请选择适当的条件。在成果区域中，请选择连结OS shell配置文件。

7. 单击 Ok。

Verify

Use this section to confirm that your configuration works properly.

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

- 显示TACACS+ —显示TACACS+统计数据。

- show running-config TACACS+ —显示在运行的配置的TACACS+配置。

- show startup-config tacacs+ —在启动配置里显示TACACS+配置。

- 显示tacacs-server —显示所有被配置的TACACS+服务器参数。

Related Information

- Technical Support & Documentation - Cisco Systems