目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

相关信息

简介

本文档介绍将未标记为垃圾邮件的电子邮件转移到垃圾邮件隔离区的配置。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 思科安全电子邮件网关(SEG/ESA)

- 内容过滤器知识

- 隔离区知识

- 垃圾邮件隔离区知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 邮件安全设备

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

垃圾邮件隔离区的目的是隔离标记为垃圾邮件的电子邮件，但是，根据您的组织需要，您可以将未分类为垃圾邮件的电子邮件转移到垃圾邮件隔离区。

注意：确保您了解最终用户隔离区访问。

配置

在ESA上创建内容过滤器：

1. 导航至 Mail Policies > Incoming/Outgoing content filters

2. 点击  Add Filter

3. 为过滤器命名

4. 添加所需的条件和

5. 点击 Add Action

6. 选择 Add/Edit Header

7. 使用 X-IronPort-Quarantine 对于 Header Name 值框

8. Submit 和Commit

如图所示:

添加信头的内容过滤器操作

要完成，请将此过滤器应用于所需的传入/传出邮件策略。

相关信息

- 最终用户指南ESA