目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍为什么Secure X中的某些磁贴不显示集成产品的所有可用数据。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全X

- 思科威胁响应(CTR)

- 思科StealthWatch管理控制台(SMC)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

配置的仪表板磁贴与Secure X仪表板中选择的所选日期范围时间不匹配。

解决方案

某些思科安全产品具有一定时间段的数据，该产品存储事件数据。在产品存储的数据少于所选日期范围的情况下，磁贴将显示其事件数据中可用的最大天数。这会导致某些磁贴显示的数据少于选定或显示在其他产品磁贴上的数据。