目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

视频

简介

本文档介绍将Cisco SecureX与VirusTotal集成的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- API密钥

- SecureX控制台

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

要配置新的VirusTotal浓缩模块，必须先在VirusTotal中生成API密钥，然后添加VirusTotal模块。

步骤1. InVirusTotal，单击VirusTotal用户图标并选择Settings。

步骤2. ClickAPI Key并保存密钥值，如图所示。

步骤3.在SecureX门户上，导航至“集成”，单击添加新模块，如图所示

步骤4.在VirusTotal部分，点击Add New module，如图所示。

步骤5.在本节中输入您的VirusTotalAPI Key，然后单击Save，如图所示。

注意：公共API限制为每1分钟时段最多4个请求。VirusTotal浓缩模块对每个可观察数据发出一个API请求。VirusTotal还提供一个私有API，该API提供更高的请求速率。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

为了验证模块是否按预期工作，请导航至Cisco Threat Response 门户并进行调查，结果将显示丰富的模块，如图所示。

故障排除

本节提供可用于排除配置故障的信息。

步骤1.确保API凭证在SecureX门户的模块部分中正确复制。

步骤2.检验API凭证是否具有正确的权限且当前可用。

注意：在出现任何意外错误时，请参阅VirusTotal API错误文档。

视频

您可以在本视频中找到本文包含的配置步骤。