目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

SMA集成

SMA Web

SMA电子邮件

验证

故障排除

SecureX SMA磁贴/SecureX威胁响应SMA模块显示错误“SMA模块上出现意外错误”

视频

相关信息

简介

本文档介绍配置、验证内容安全管理设备(SMA)与SecureX集成并排除其故障的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- 安全管理设备(SMA)

- 邮件安全设备(ESA)

- 网络安全设备(WSA)

- 思科威胁响应(CTR)

- SecureX控制面板

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行AsyncOS 13.6.2的SMA（适用于SMA — 邮件模块）

- 运行AsyncOS 12.5的SMA（适用于SMA - Web模块）

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

SMA集成

步骤1.在SMA中，导航至Network > Cloud Service Settings > Edit Settings，启用集成，并确认SMA已准备好接受注册令牌。

步骤2.单击Settings（设置）图标（齿轮），然后单击Devices（设备）> Manage Devices(管理设备)，将其转到Security Services Exchange(SSE)。

确保在“云服务”下启用所有选项。

步骤3.在“云服务”(Cloud Services)选项卡上启用思科威胁响应集成，然后点击“设备”(Devices)选项卡，点击+图标添加新设备（需要SMA管理员帐户）。

步骤4.从SecureX实例登录SSE门户。

步骤5.从Secure X门户导航至Integrations > Devices > Manage devices

步骤6.在SSE门户上创建新令牌并指定令牌到期时间（默认值为1小时），然后单击继续。

步骤7.复制生成的令牌并确认设备已创建。

步骤8.导航至SMA(网络>云服务设置)以插入令牌，然后点击注册。

要确认注册成功，请查看安全服务交换中的状态，并确认SMA显示在“设备”(Devices)页面。

SMA Web

步骤1.填写Add New SMA Web Module表单：

- 模块名称 — 保留默认名称或输入对您有意义的名称。

- 注册设备 — 从下拉列表中，选择您在安全服务交换中注册的设备。

- 请求时间范围（天） — 输入API终端查询的时间范围（天）（默认为30天）。

步骤2.点击Save以完成SMA Web模块配置。

SMA电子邮件

步骤1.填写Add New SMA Email Module（添加新SMA电子邮件模块）表单。

- 模块名称 — 保留默认名称或输入对您有意义的名称。

- 注册设备 — 从下拉列表中，选择您在安全服务交换中注册的设备。

- 请求时间范围（天） — 输入API终端查询的时间范围（天）（默认为30天）。

如果SMA设备名称不在下拉菜单中，请在下拉字段中键入名称进行搜索。

步骤2.单击Save完成SMA邮件模块配置

验证

步骤1.添加新的控制面板并添加磁贴，以查看您从SMA模块感兴趣的信息

您可以看到本部分所反映的设备信息。

步骤2.检验SMA版本

在SMA上，导航至Home > Version Information。

如果集成后SecureX上没有可用数据。您可以执行后续步骤。

步骤1.验证ESA/WSA设备向SMA报告

在SMA上，导航至Centralized Services > Security Appliances，并验证ESA/WSA设备是否显示在Security Appliances下面。

步骤2.验证集中邮件跟踪的SMA许可证是否已获得许可并在集中服务>安全设备下启用。

故障排除

本节提供可用于排除配置故障的信息。

提示：如果在执行调查或向SecureX添加磁贴时收到超时错误，可能是因为设备发送的信息量很大。尝试降低模块配置中的“请求时间范围（天）”设置。

SMA SSH控制台上使用的命令

- 要验证SMA的实际版本和许可证，可以使用以下命令

- >显示许可证

- >版本

- 包含注册事件的集成日志

- > cat ctr_logs/ctr_logs.current

- 与SSE门户的连接测试

- > telnet api-sse.cisco.com 443

SecureX SMA磁贴/SecureX威胁响应SMA模块显示错误“SMA模块上出现意外错误”

SMA要求通过管理接口启用AsyncOS API HTTP和HTTPS配置，以与SecureX/CTR门户通信。

对于从SMA门户GUI配置此设置的内部SMA，请转到Network > IP Interfaces > Management interface > AsyncOS API并启用HTTP和HTTPS。

1. 网络(Network)> IP接口(IP Interfaces)

2. ESA管理接口

3. 异步API > HTTP和HTTPS

对于CES（基于云的SMA），此配置需要由SMA TAC工程师从后端完成，它需要访问受影响CES的支持隧道。

视频

相关信息

- 您可以在此处找到有关如何配置产品集成的视频。

- 如果设备不由SMA管理，则可以单独为ESA或WSA添加模块。

- 技术支持和文档 - Cisco Systems