目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

规则

配置

在MARS中添加和配置Cisco IPS 6.x或7.x设备

验证MARS从Cisco IPS设备提取事件

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何准备思科安全入侵防御系统(IPS)设备和任何已配置的虚拟传感器，以充当思科安全监控、分析和响应系统(CS-MARS)的报告设备。

先决条件

要求

对于Cisco IPS 5.x、6.x和7.x设备，MARS使用SDEE over SSL提取日志。因此，MARS必须具有对传感器的HTTPS访问权限。要准备传感器，必须在传感器上启用HTTP服务器，启用TLS以允许HTTPS访问，并确保MARS的IP地址被定义为允许的主机，该主机可以访问传感器和拉入事件。如果已将传感器配置为允许来自网络上有限主机或子网的访问，则可以使用access-list ip_address/netmask命令启用此访问。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行软件版本4.2.x及更高版本的思科安全MARS设备

- 运行软件版本6.0及更高版本的Cisco 4200系列IPS设备

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

此配置也可用于以下传感器：

- IPS-4240

- IPS-4255

- IPS-4260

- IPS-4270-20

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

本节将介绍如何向思科安全监控、分析和响应系统(CS-MARS)设备添加和配置思科安全入侵防御系统(IPS)传感器的信息。

在MARS中添加和配置Cisco IPS 6.x或7.x设备

在MARS中定义Cisco IPS 6.x或7.x设备时，可以发现设备上配置的任何虚拟传感器。当您发现这些虚拟传感器时，MARS可以通过虚拟传感器分隔报告的事件。它还允许您调整每个虚拟传感器的受监控网络列表，从而提高所需报告的准确性。

要在MARS中添加和配置Cisco IPS 6.x或7.x设备，请完成以下步骤：

1. 选择Admin > System Setup > Security and Monitor Devices。然后，单击“Add(添加)”。

2. 从Device Type（设备类型）列表中选择Cisco IPS 6.x或Cisco IPS 7.x。现在，在Device Name（设备名称）字段中输入传感器的主机名，如下所示。IPS1是本示例中使用的设备名称。“设备名称”(Device Name)值必须与已配置的传感器名称相同。

现在，在“报告IP”字段中输入管理IP地址。报告IP地址与管理IP地址相同。

3. 在登录字段中，输入与用于访问报告设备的管理帐户关联的用户名。现在，在“密码”字段中，输入与“登录”字段中指定的用户名相关的密码。用户名为cisco，在本例中使用的口令为cisco123。另外，在Port字段中输入在传感器上运行的Web服务器侦听的TCP端口号。默认HTTPS端口为443。

注意：虽然只能配置HTTP，但MARS需要HTTPS。

4. 现在，验证“监控资源使用情况”列表中是否。当监控资源使用选项显示在此页面上时，它对Cisco IPS不起作用。

5. 要从传感器提取IP日志，请从“提取IP日志”列表中选择“是”。这是可选功能，可根据需要使用。

此设置适用于整个传感器，包括为虚拟传感器警报生成的日志。

6. 单击Test Connectivity以验证配置并启用虚拟传感器的发现。

7. 单击Discover以发现任何已定义的虚拟传感器。

注意：MARS不知道对传感器所做的更改。每次更改虚拟传感器设置时，必须单击该传感器配置页面上的Discover，以刷新MARS中的虚拟传感器详细信息。

8. 选中Virtual Sensor Name（虚拟传感器名称）旁边的复选框，然后单击Edit（编辑），以定义每个虚拟传感器的受监控网络。此时将显示“IPS模块”页面，如下所示。

9. 对于攻击路径计算和缓解，请指定传感器监控的网络。选择“定义网络”单选按钮以手动定义网络。然后完成以下步骤以定义网络：

1. 在Network IP（网络IP）字段中输入网络地址。

2. 在“掩码”字段中输入相应的网络掩码值。

3. 单击Add以将指定的网络移到Monitored Networks字段中。

4. 如果需要定义更多网络，请重复上述步骤。

注意：这是可选功能，如果不需要，可跳过此功能。

10. 单击Select a Network(选择网络)单选按钮以选择连接到设备的网络。然后完成以下步骤以选择网络：

1. 从Select a Network（选择网络）列表中选择一个网络。

2. 单击Add以将指定的网络移到Monitored Networks字段中。

3. 如果需要选择更多网络，请重复上述步骤。

注意：这是可选功能，如果不需要，可跳过此功能。

11. 对每个虚拟传感器重复步骤8到步骤10。

12. 单击Submit以保存更改。设备名称显示在“安全和监控信息”(Security and Monitoring Information)列表下。提交操作将记录数据库表中的更改。但是，它不会将更改加载到MARS设备的工作内存中。激活操作将提交的更改加载到工作内存中。

13. 单击Activate以启用MARS开始从此设备对事件进行会话。

MARS开始对此模块生成的事件进行会话，并使用定义的检查和丢弃规则评估这些事件。设备在激活前发布到MARS的任何事件都可以以设备的报告IP地址作为匹配条件进行查询。请参阅激活报告和缓解设备。的子菜单。

验证MARS从Cisco IPS设备提取事件

通常在网络上创建良性事件以验证数据流。要验证Cisco IPS设备和MARS之间的数据流，请完成以下步骤：

1. 在Cisco IPS设备上，启用签名2000和2004并发出警报。签名监控ICMP消息(ping)。

2. 对Cisco IPS设备侦听的子网上的设备执行ping操作。事件由MARS生成和提取。

3. 验证事件是否出现在MARS Web界面中。您可以对Cisco IPS设备执行查询。

4. 验证数据流后，您可以禁用Cisco IPS设备上的2000和2004签名。

注意：如果在MARS Web界面中配置Cisco IPS设备期间测试连接操作未失败，则通信已启用。此任务允许您进一步验证警报的生成和提取是否正确。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 思科安全监控、分析和响应系统支持页

- Cisco 入侵防御系统支持页

- 思科安全监控、分析和响应系统 — 兼容性信息

- 请求注解 (RFC)

- 技术支持和文档 - Cisco Systems