目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

不同重新启动条件的预期输出

从操作系统(vSphere 5.0)重新启动

从CIMC用户界面重新通电

从CIMC用户界面关闭电源

从CIMC用户界面打开电源

服务器正面的电源按钮（关闭）

服务器正面的电源按钮（打开）

简介

本文档提供C210-M2的/var/log/messages(也可在板载故障记录(OBFL)日志中找到)输出，该C210-M2描述了不同重新启动条件期间的预期输出。当您排除思科统一计算系统(UCS)C系列服务器启动问题时，首先从/var/log/messages和OBFL日志开始。这些日志位于技术支持文件中。其思想是，您可以将特定技术支持消息的输出与本文档中的输出进行匹配，以确认触发重新启动的因素。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- VMware vSphere 5.0

- 思科集成管理控制器(CIMC)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

不同重新启动条件的预期输出

从操作系统(vSphere 5.0)重新启动

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0002 files.

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_4.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 126 : FName = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 125 : FName = BiosTech_4.txt

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:49:38:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

6:2012 May 11 13:49:38:BMC:avct_server:-: rvas_wait_for_changes failed

4:2012 May 11 13:49:38:BMC:avct_server:-: No Video Source Detected!

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:126:

[lpc_reset_seen]LPC Reset Count is Different [0x28:0x29]

Asserted LPC Reset Seen

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x9 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0xa 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:197:

[transition_function]Starting Transition to

[High Voltage Mode] from [Unknown Mode]

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x9 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x28 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0xa 0x80

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x26 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon;

0x9 0x36 0x92 0x92 0x89 0x9f 0x9f 0xa8

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x4 Cmd:0x26 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon;

0xa 0x36 0x92 0x92 0x89 0x9f 0x9f 0xa8

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:217:

[transition_function]Transition to [High Voltage Mode] Success

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[04 00]<

04 00 02 F3 18 AD 4F 20 00 04 25 53 08 00 FF FF >

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:227:File Open :

BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2063:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN:

HostDescriptor = 131 : Filename = BiosTech_3.txt

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 10)!

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 20)!

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 40)!

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

5:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 13:49:39:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

注意：

— 只有OS引导不打印“do_power”输出。您可以使用此事实快速确定服务器是否引导到操作系统。

— 仅操作系统引导打印[高电压模式]转换。

从CIMC用户界面重新通电

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x0 Cmd:0x2 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x2

7:2012 May 11 13:50:22:BMC:kernel:-:<7>[do_power_off]:188:do_power_off

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:kernel:-:<5>[do_power_off]:190:Power Driver:

Power Off Logic @ 181790792

6:2012 May 11 13:50:22:BMC:kernel:-:<6>[press_button]:105:Power Driver:

Press Power Button @ 181790793

5:2012 May 11 13:50:22:BMC:AUDIT:-: Server power state modify (op:power-cycle)

5:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>kbd_complete: -108, 0/8

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>mouse_complete: -108, 0/6

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>bulk_out_complete: -108, 0/31, LUN[0][2]

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[0]

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>do_set_interface(): reset_interface

7:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<7>handle_exception:

Handling MSD_STATE_DISCONNECT for interface[1]

5:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 132 : FName = BiosTech_4.txt

6:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<6>kbdmouse_write:

kbd write aborted for device reset.

6:2012 May 11 13:50:26:BMC:kernel:-:<6>kbdmouse_write:

mouse write aborted for device reset.

6:2012 May 11 13:50:26:BMC:avct_server:-: rvas_wait_for_changes failed

5:2012 May 11 13:50:26:BMC:BIOSReader:391:

BIOSReader.c:555:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_4.txt

从CIMC用户界面关闭电源

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:kcs

Fn:0x0 Cmd:0x2 Resp:0x0

7:2012 May 11 13:58:57:BMC:kernel:-:<7>[do_power_off]:188:do_power_off

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:kernel:-:<5>[do_power_off]:190:Power Driver:

Power Off Logic @ 182297296

6:2012 May 11 13:58:57:BMC:kernel:-:<6>[press_button]:105:Power Driver:

Press Power Button @ 182297296

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x0

5:2012 May 11 13:58:57:BMC:AUDIT:-: Server power state modify (op:power-off)

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0002 files.

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>bulk_out_complete: -108, 0/31, LUN[0][2]

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[0]

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>do_set_interface(): reset_interface

7:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[1]

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 143 : FName = BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 142 : FName = BiosTech_2.txt

6:2012 May 11 13:59:01:BMC:avct_server:-: rvas_wait_for_changes failed

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 13:59:01:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_2.txt

从CIMC用户界面打开电源

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1388:audit from:

kcs Fn:0x0 Cmd:0x2 Resp:0x0

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:585: Bridge.c:1415:audit data&colon; 0x1

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[do_power_on]:226:do_power_on

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>[do_power_on]:231:Power Driver:

Power On Logic Pulse for 250ms @ 182313079

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>[press_button]:105:Power Driver:

Press Power Button @ 182313079

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:AUDIT:-: Server power state modify (op:power-on)

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>[release_button]:115:Power Driver:

Release Power Button @ 182313330

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB1.1 register test (0)

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB2.0 register test (11)

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:587: Pilot2SrvPower.c:394:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:kernel:-:<5>[do_power_on]:

251:Power Driver: Power On Logic Done @ 182313832

5:2012 May 11 13:59:13:BMC:IPMI:590: Pilot2SrvPower.c:

188:Pilot2SrvPowerOn

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[25 00]< 25 00 02 32 1B AD 4F 20 00 04 25 52 08 01 FF FF >

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[26 00]< 26 00 02 32 1B AD 4F 20 00 04 25 53 08 00 FF FF >

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[27 00]< 27 00 02 32 1B AD 4F 20 00 04 08 62 0B 00 FF FF >

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2063:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN:

HostDescriptor = 148 : Filename = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:227:

File Open : BiosTech_1.txt

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 10)!

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 20)!

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[mailbox_isr]:276:

Mailbox[0] Bit Change w/NULL Handler (01 - 40)!

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

6:2012 May 11 13:59:14:BMC:avct_server:-: Clear RVAS regs

5:2012 May 11 13:59:14:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

服务器正面的电源按钮（关闭）

6:2012 May 11 14:01:51:BMC:storage:-: SLOT-5:

Time established as 05/11/12 14:01:27; (75 seconds since power on)

6:2012 May 11 14:01:51:BMC:avct_server:-:

rvas_wait_for_changes failed

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0002 files.

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>bulk_out_complete: -108, 0/31, LUN[0][0]

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[0]

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>do_set_interface(): reset_interface

7:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<7>handle_exception: Handling

MSD_STATE_DISCONNECT for interface[1]

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_2.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 150 : FName = BiosTech_3.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 149 : FName = BiosTech_2.txt

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:IPMI:593: Pilot2SrvPower.c:394:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2012 May 11 14:01:51:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[33 00]<

33 00 02 CF 1B AD 4F 20 00 04 25 52 08 00 FF FF >

6:2012 May 11 14:01:51:BMC:IPMI:583: mcddI2CDrv.c:860:PI2CPerformOP:

ioctl to driver failed to read Bus[f4].Dev[5e]!  ErrorStatus[32]

6:2012 May 11 14:01:52:BMC:IPMI:583: mcddI2CDrv.c:860:PI2CPerformOP:

ioctl to driver failed to read Bus[f4].Dev[5e]!  ErrorStatus[32]

4:2012 May 11 14:01:52:BMC:avct_server:-: No Video Source Detected!

6:2012 May 11 14:01:52:BMC:avct_server:-: Video Source Detected!

5:2012 May 11 14:01:52:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[34 00]< 34 00 02 D0 1B AD 4F 20 00 04 25 53 08 01 FF FF >

5:2012 May 11 14:01:52:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:126:

[lpc_reset_seen]LPC Reset Count is Different [0x30:0x31]

Asserted LPC Reset Seen

服务器正面的电源按钮（打开）

5:2012 May 11 14:01:58:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:

SEL Evt[35 00]< 35 00 02 D6 1B AD 4F 20 00 04 08 62 0B 00 FF FF >

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>USB FS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB1.1 register test (0)

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>USB HS: VDD Power WAKEUP-

Power Good = ON

6:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<6>se_pilot2_udc_usb_turnon:

Passed USB2.0 register test (11)

5:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:58:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:IPMI:587: Pilot2SrvPower.c:394:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2063:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN:

HostDescriptor = 155 : Filename = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:227:File Open :

BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 1

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:490:peci:

unregistered IRQ: [13]

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0001 files.

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:

2125:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 155 : FName = BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:BIOSReader:391: BIOSReader.c:555:File Close :

/var/nuova/BIOS/BiosTech_1.txt

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>LPC Reset ISR -> ResetState: 0

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[peci_init_hardware]:472:peci:

registered IRQ: [13]

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:

630:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1141:block_transfer_deallocate_entire_list

7:2012 May 11 14:01:59:BMC:kernel:-:<7>[block_transfer_deallocate_entire_list]:

1185:block_transfer_deallocate_entire_list : Dumped: 0x0000 files.

6:2012 May 11 14:01:59:BMC:avct_server:-: Clear RVAS regs

5:2012 May 11 14:01:59:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[36 00]<

36 00 02 D7 1B AD 4F 20 00 04 25 52 08 01 FF FF >

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Set TSTMUL reg to 0x00100000

5:2012 May 11 14:02:00:BMC:IPMI:591: VirtualSEL.c:224:SEL Evt[37 00]<

37 00 02 D8 1B AD 4F 20 00 04 25 53 08 00 FF FF >

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Detected VGA Text Mode: 80 x 25 chars

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Current Graphics Core Settings are:

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: 720 x 400, 4 bits per pixel, 640 pitch,

in VGA mode

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Video Signal detected: 720 x 400,

color depth is: 4 bits

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: VGA Text mode

6:2012 May 11 14:02:00:BMC:avct_server:-: Change Detected before TFE start

5:2012 May 11 14:02:00:BMC:bioscom:-: lv_mode_dimm_support.c:126:

[lpc_reset_seen]LPC Reset Count is Different [0x31:0x32]

Asserted LPC Reset Seen