目标

Cisco FindIT Network Management提供的工具可帮助您使用网络浏览器轻松监控、管理和配置Cisco 100至500系列网络设备，例如交换机、路由器和无线接入点(WAP)。它还通知您有关设备和思科支持通知，例如新固件的可用性、设备状态、网络设置更新以及任何不再享受保修或不再受支持合同覆盖的已连接设备。

FindIT网络管理是一个分布式应用，由两个独立的组件或接口组成：称为FindIT网络探测功能的一个或多个探测功能以及称为FindIT网络管理功能的单个管理器。

安装在网络中每个站点的FindIT Network Probe实例执行网络发现，并与每个思科设备直接通信。在单个站点网络中，您可以选择运行FindIT Network Probe的独立实例。但是，如果您的网络包含多个站点，您可以在方便的位置安装FindIT Network Manager，并将每个探测功能与Manager相关联。从Manager界面，您可以获得网络中所有站点状态的高级视图，并在要查看特定站点的详细信息时连接到安装在特定站点的探测器。

本文提供了组成支持FindIT Network Manager的Cisco 100至500系列产品组合的产品列表。支持的功能主要由设备支持的管理协议控制，因此可能取决于设备固件版本。

FindIT Network Manager功能分为以下几个方面：

- 发现 — 包括检测设备并显示有关设备的详细信息的功能。

- 监控 — 通过控制面板对设备进行实时监控。

- 操作 — 固件升级、配置（保存、备份、恢复）、设备重启。

- 配置 — 包括设备视图、系统配置和网络页面提供的功能。

- 报告 — 设备包含在网络报告中。

设备支持列表

路由器

产品

发现y

监控

操作

配置

报告

RV110W

Yes

Yes

无

无

Yes

RV130/RV130W

Yes

Yes

无

无

Yes

RV132W/RV134W

Yes

无

无

无

Yes

RV180/RV180W

Yes

Yes

无

无

Yes

RV215W

Yes

Yes

无

无

Yes

RV320/RV325

Yes

Yes

无

无

Yes

交换机

产品

发现y

监控

操作

配置

报告

90/100/110系列非托管

无

无

无

无

无

SG200-08/SG200-08P

Yes

无

无

无

Yes

200系列智能

Yes

Yes

Yes

是(版本：1.4.2.x及更高版本)

Yes

220系列Smart Plus

Yes

Yes

无

无

Yes

250系列智能

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

300系列管理型

Yes

Yes

Yes

是(版本：1.4.2.x及更高版本)

Yes

350系列管理型

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

500系列可堆叠

Yes

Yes

Yes

是(版本：1.4.2.x及更高版本)

Yes

550系列可堆叠

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

无线接入点

产品

发现y

监控

操作

配置

报告

WAP121

Yes

Yes

无

无

Yes

WAP131

Yes

Yes

无

无

Yes

WAP125

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WAP150

Yes

Yes

是(版本：1.1.0.x及更高版本)

是(版本：1.1.0.x及更高版本)

Yes

WAP321

Yes

Yes

无

无

Yes

WAP351

Yes

Yes

无

无

Yes

WAP361

Yes

Yes

是(版本：1.1.0.x及更高版本)

是(版本：1.1.0.x及更高版本)

Yes

WAP371

Yes

Yes

是(版本：1.3.0.x及更高版本)

是(版本：1.3.0.x及更高版本)

Yes

WAP551/WAP561

Yes

Yes

无

无

Yes

WAP571/WAP571E

Yes

Yes

是(版本：1.0.1.x及更高版本)

是(版本：1.0.1.x及更高版本)

Yes

WAP581

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes