简介

Cisco FindIT Kaseya插件是安装在Kaseya虚拟系统管理员(VSA)上的模块。 它将Cisco FindIT Network Manager与Kaseya VSA紧密集成，允许对网络进行集中管理。该插件允许访问FindIT的强大管理功能，包括操作管理、控制面板、设备发现、网络拓扑、远程设备管理、可操作警报和事件历史记录。

Cisco FindIT Kaseya插件基于Web的实用程序中的“警报”(Alerts)页面允许您创建使用FindIT事件作为触发器来生成标准Kaseya警报的规则。

在此场景中，将创建一个规则，以针对所有FindIT站点和设备中将发生的任何事件发送警告消息，以通知用户并在必要时采取操作。

目标

本文旨在说明如何创建规则以在Cisco FindIT Kaseya插件上设置警报级别。

适用设备

- FindIT网络管理器

- FindIT网络探测

软件版本

- 1.1

创建规则以设置警报级别

步骤1.启动Web浏览器，在地址栏上输入Kaseya VSA服务器的IP地址，然后单击Enter。

注意：在本例中，使用的IP地址为10.10.0.1

步骤2.在提供的“用户名”和“密码”字段中输入您的Kaseya帐户登录凭据，然后单击登录。

注意：在本例中，kaseya用作用户名。

步骤3.在导航面板中选择Cisco > Main > Alerts。

步骤4.在FindIT Alerts下，单击Create New Rule按钮。

随后将显示Create Rule页面。

步骤5.在“名称”字段中，输入要用于规则的名称。

注意：在本例中，输入了警告级别。

步骤6.在“说明”字段中，输入规则的说明。

注意：在本例中，输入了警告或更高值。

步骤7.点击For Events区域中的Event Type下拉菜单，选择要应用的规则的事件类型。

注意：在本例中，选择“全部”。这意味着无论事件类型如何，每当发生事件时都会发出警告警报。

步骤8.点击Event Severity下拉菜单选择严重性。

注意：在本例中，选择“警告”。

第9步。（可选）如果希望规则在发生严重性高于设置的事件时也应用，请选中Include higher复选框。

步骤10.点击Matching devices区域中的Device下拉菜单，选择应用规则的FindIT设备。

注意：在本例中，选择“全部”。

步骤11.点击Site下拉菜单，选择希望应用规则的FindIT站点。

注意：在本例中，选择“全部”。

步骤12.点击Device Type下拉菜单以过滤您希望应用规则的FindIT设备，具体取决于其类型。在本例中，选择“全部”。

注意：“提升”操作部分在范围边界之外，因为项目与插件外的功能相关，因此在Kaseya VSA中。

步骤13.单击按 钮。保存设置后，显示新配置规则的表现在FindIT Alerts页面中可见。

您现在已成功创建规则，以在Cisco FindIT Kaseya插件上设置警报级别。