目标

本文档旨在向您展示如何在RV34x系列路由器上配置入侵防御系统(IPS)。

简介

入侵防御系统扫描流量以查找要阻止的已知攻击模式。当数据包和会话流经路由器时，它会监控这些数据包和会话，并扫描每个数据包以匹配任何Cisco IPS签名。当它检测到可疑活动时，它旨在记录或阻止该活动。更新IPS和防病毒数据库及定义非常重要。可以手动或自动更新。

查看思科入侵防御系统上的以下视频：

但是，IPS会影响路由器的性能。通常，它不会影响超文本传输协议(HTTP)和文件传输协议(FTP)流量的总吞吐量，但可以稍微大幅减少并发连接的最大数量。

重要说明：如果路由器当前处于繁重的工作负载中，这可能会加剧问题。

下表列出了各种配置下性能的预期统计信息。这些值应用作指导，因为实际性能可能因多种因素而不同。

并发连接

连接速率

HTTP吞吐量

FTP吞吐量

默认设置

40000

3000

982MB/秒

981MB/秒

启用APP控制

15000-16000

1300

982MB/秒

981MB/秒

启用防病毒

16000

1500

982MB/秒

981MB/秒

启用IPS

17000

1300

982MB/秒

981MB/秒

启用App Control Antivirus和IPS

15000-16000

1000

982MB/秒

981MB/秒

以下字段定义为：

并发连接 — 并发连接的总数。例如，如果您从一个站点下载文件，即一个连接，从Spotify流音频（即另一个连接），则会使其同时进行两个连接。

连接速率 — 可处理的连接请求数/秒。

HTTP/FTP吞吐量 - HTTP和FTP吞吐量是下载速率（以MB/秒为单位）。

除现有应用和网络过滤外，安全许可证已更新为包括IPS保护。要获得安全许可证，需要智能帐户。如果您尚未拥有活动智能帐户，则需要本文档第1部分。

要了解如何在RV34x上配置防病毒软件，请单击此处。

适用设备

· RV34x

软件版本

· 1.0.03.x

目录

1.       智能许可

2.       配置入侵防御系统

3.       入侵防御系统签名

4.       入侵防御系统签名表

5.       IPS 状态

6.       更新IPS定义

7.       结论

智能许可

如果您没有活动的智能帐户，则需要继续执行以下步骤。

如果您在配置智能许可证帐户时遇到任何问题或问题，我们的支持团队将帮助您解决潜在问题，并可通过多种方法联系到您。使用您首选的方法联系您，您可以随意。

··       路由器社区： 思科S系列支持社区

··       有关RV34x系列的常见问题： RV34x系列路由器常见问题

··       智能许可证概述： 智能软件许可

··       有关智能许可证的常见问题： 合作伙伴、总代理商和客户的智能许可和智能帐户常见问题

··       提交案例： 支持案例管理器

·美国/加拿大支持电话号码：1-866-606-1866或小型企业 TAC 联系方式

·许可电邮：licensing@cisco.com

步骤1.如果您最近创建或访问了Cisco.com帐户，您会收到一条消息，要求您创建自己的智能许可证帐户。如果没有，可单击此处进入智能许可证帐户创建页面。您可能需要登录。

注意：有关申请智能帐户涉及的步骤的其他详细信息，请单击此处。

步骤2.为路由器购买智能许可证时，供应商需要执行将唯一许可证ID移至智能许可证帐户的流程。下表列出了购买捆绑包时需要获取的必要信息。

注意：IPS和防病毒是用于网络过滤和应用过滤的安全许可证的一部分。

所需信息

查找信息

Cisco.com用户ID

位于您的帐户简档中，或者您可以点击此处。

智能许可证帐户名称

最好在购买许可证之前创建您的智能帐户。 这应是智能许可证帐户创建文章的第8步。

智能许可证SKU

设备的产品标识码。 例如RV340-K9-NA

注意：如果您已购买许可证，但该许可证未出现在您的虚拟帐户中，您应跟进经销商，要求他们进行转移或联系我们。

要使流程尽可能方便，您应该有许可证发票、思科销售订单编号和智能帐户许可证页面的屏幕截图（与我们的团队共享）。

步骤3.要生成令牌，请导航至您的智能软件许可证帐户。然后单击“资产”>“常规”选项卡。单击“New Token...(新建令牌……)”按钮。

步骤4.将打开“创建注册令牌”窗口。输入说明、后过期和最大。使用次数。然后按“创建令牌”按钮。

注意：建议在30天后到期。

步骤5.生成令牌后，您可以单击最近创建的令牌右侧的“令牌”链接(带白箭头的蓝色框)按钮。

步骤6.应出现一个“令牌”窗口，其中包含要复制的完整令牌。突出显示标记，右键单击标记并单击Copy，或者按住键盘上的ctrl 按钮并同时单击c以复制文本。

步骤7.复制令牌后，您需要登录设备并上传令牌密钥。登录路由器的Web配置页。

步骤8.导航至“许可证”。

步骤9.如果设备未注册，则您的许可证授权状态将列为评估模式。粘贴您从智能许可管理器页面生成的令牌(此部分第6步)然后单击“Register（注册）”。

注意：注册过程可能需要一些时间，请等待完成。

步骤10.注册令牌后，您需要分配许可证。单击“Choose Licenses(选择许可证)”按钮。

步骤11.应出现“选择智能许可证”窗口。检查安全许可证，然后按保存并授权。

步骤12.您的安全许可证的状态现在应已授权。

现在，您应该可以继续配置入侵防御系统。

配置入侵防御系统

步骤1.如果您尚未登录路由器，请登录路由器的Web配置页面。

步骤2.导航至Security > Threat/IPS > IPS。

步骤3.选择On以启用入侵防御系统功能。如果要将其关闭，请选择“关闭”。

在本例中，我们将选择“打开”。

步骤4.选择Block Attacks(Prevention)或Log Only。在本例中，我们将选择Block Attacks(Prevention)。 以下选项定义如下。

··       阻止攻击（防御） — 选择以阻止所有攻击。它还记录异常。

· 仅日志 — 此选项将在识别异常时仅生成日志（带客户端信息、签名ID等）。它不会影响连接。

步骤5.选择要使用的IPS安全级别。以下选项定义为：

· 连接 — 此模式将检测最关键的攻击。这提供了最低保护：仅检测（高严重性）风险攻击。这是最低安全设置选项。

·平衡 — 所选模式将检测严重攻击和关键攻击。这提供中等保护：通过传递低风险签名来检查（高+中严重性）。这是IPS的中级安全。

··       安全 — 安全模式将检测正常攻击以及严重和关键攻击。这提供了最强的保护：检查所有规则（高+中+低严重性）。这是IPS的最高安全级别。

注意：您选择的安全级别越高，受到的攻击越多，对系统性能的影响就越大。

我们将为此演示选择“平衡”。

入侵防御系统签名

步骤6.在“上次更新”字段中，将显示上次更新签名的日期和时间。

步骤7.文件版本显示正在使用的签名版本。

步骤8.要搜索签名ID，请在按IPS搜索签名ID字段中输入签名ID，然后单击搜索以检查是否支持签名。如果支持签名ID，表将按照如下所示的结果进行更新。

注意：如果不支持签名ID，表中将不显示任何内容。

入侵防御系统签名表

步骤9.在IPS签名表中，以下字段定义为：

· Name — 签名的名称。

··       ID — 签名的唯一标识符。点击ID将打开一个窗口，供您查看所选签名的完整详细信息。

·严重性 — 严重性级别表示安全影响。

·类别 — 签名所属的类别。

第10步。（可选）如果您单击了IPS签名表中的签名ID，将出现一个窗口，显示所选签名的完整详细信息。

步骤11.在IPS签名表的底部，选择箭头以及要在表中来回导航的数字。您还可以在每页行数下拉列表中选择每页行数(50、100或150)。

步骤12.单击Apply将更改保存到运行配置文件。

注意：路由器当前使用的所有配置都在运行配置文件中，该文件是易失性的，在重新启动后不会保留。要在重新启动后保留配置，请将运行配置文件复制到启动配置文件。

在接下来的几个步骤中，我们将向您展示如何将运行配置复制到启动配置。

步骤13.单击页面顶部的软盘（保存）图标。这会将您重定向到配置管理，以将运行配置保存到启动配置。

步骤14.在“配置管理”中，向下滚动到“复制/保存配置”部分。确保源为运行配置,目标为启动配置。单击 Apply。此操作会将运行配置文件复制到启动配置文件，以在重新启动后保留配置。

IPS 状态

步骤1.导航至Security > Threat/IPS > Status。

步骤2.配置了防威胁和IPS功能后，Status页面会显示威胁和攻击的详细信息。控制面板提供整个事件摘要的视图，以及按选择检测的威胁和攻击的详细信息，如日、周和月。

步骤3.单击“IPS”选项卡。这将显示前10个受攻击客户端和前10个IPS攻击。

更新IPS定义

您可以手动或自动更新IPS定义。步骤1-2将显示如何手动更新IPS定义，而步骤3-6将显示如何自动更新IPS定义。

最佳实践:建议每周自动更新安全签名。

步骤1.要手动更新IPS定义，请导航至“管理”>“文件管理”。

步骤2.向下滚动到“文件管理”页面的“手动升级”部分。选择Signature File for File Type,Cisco.com 以Upgrade From。然后按升级。这将下载最新的安全签名并安装。

步骤3.要自动更新IPS定义，请导航至System Configuration > Automatic Updates。

步骤4.系统将打开“自动更新”页。您可以选择每周或每月检查更新。您可以通过电子邮件或Web UI通知路由器。在本例中，我们将选择每周检查一次。

注意：建议每周自动更新安全签名。

步骤5.向下滚动到“自动更新”部分并查找“安全签名”字段。在“安全签名更新”下拉列表中，选择要自动更新的时间。在本例中，我们将选择“立即”。

步骤6.单击Apply将更改保存到运行配置文件。

注意：切记单击顶部的软盘图标，导航到“配置管理”页，将运行配置文件复制到启动配置文件。这将有助于在重新启动后保留您的配置。

结论

现在，您应该已在RV34x系列路由器上成功配置了入侵防御系统。