目标

本文介绍如何在RV34x系列路由器上配置广域网(WAN)负载均衡。

简介

如果您的网络包含多个Internet服务提供商(ISP)，则可以使用双WAN或多WAN路由。双WAN路由能够轻松平衡两个或多个WAN连接间的流量。多广域网功能根据数字权重分配（百分比或带宽）提供出站广域网流量，并在多个广域网接口[WAN和（通用串行总线）]上实现负载均衡。

在许多网络中，其他路由器作为备用路由器，但如果您为WAN负载均衡配置这些路由器，则有一些好处。即使您的主广域网连接在线，您也可以利用备份广域网连接。这样，您和客户端都可以访问更多带宽。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.03.15

WAN负载均衡的功能

- 高效利用多个WAN接口。

- 可用于在接口之间分配流量。

- 使用重复的ping测试监控每个WAN连接，并在连接中断时自动将出站流量路由到另一个WAN接口。

- 传出网络负载均衡按IP连接执行；它不是信道绑定，即单个连接同时使用多个WAN连接。

- WAN的虚拟局域网(VLAN)接口也可配置为负载平衡或故障切换。

配置WAN负载均衡

步骤1.使用登录凭证登录RV34x路由器的基于Web的实用程序；默认用户名和密码为cisco。如果您已预配置用户名和密码，请使用该用户名和密码登录路由器。有关如何访问Cisco RV340系列VPN路由器基于Web的设置页的信息，请单击此处。

步骤2.导航到WAN > Multi-WAN。在接口设置表中，将WAN2接口的优先级(用于故障转移)值更改为1。默认值为2。

注意：在本例中，我们将两个以太网WAN接口视为活动Internet连接。

步骤3.一旦将WAN2接口的优先级值更改为1,WAN1和WAN2接口的Weighted by Percentage(For Load-Balance)(%)字段将可供编辑。WAN1和WAN2接口的默认值分别为50%;但是，您可以编辑每个接口的此值以满足您的需求。单击 Apply。

注意：负载平衡涉及的接口的累计权重合计应为100%。

步骤4.（WAN负载均衡的替代选项）您可以通过选中按带宽加权（用于负载均衡）(Mbps)复选框来启用负载均衡。编辑WAN1和WAN2接口上的值，以满足您的需求。单击 Apply。

注意：WAN接口上按带宽加权（用于负载均衡）(Mbps)的默认值是100 Mbps;但是，您可以配置1到1000 Mbps之间的任何值以满足您的需求。

确认

导航至状态和统计>端口流量。

您可以验证WAN1和WAN2接口上Rx和Tx数据包的计数器，以确认流量是否通过两个活动WAN连接流动。

- Rx Packets — 端口上接收的数据包数。

- Tx数据包 — 端口上传输的数据包数

结论

您现在已成功在RV34x系列路由器上配置WAN负载均衡。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座