目标

路由表包含有关其周围网络的拓扑的信息。查看路由表可显示使用IPv4的设备的目标局域网(LAN)Internet协议(IP)地址、子网掩码、网关和接口，以及目标、下一跳。如果您的路由器支持IPv6，则会显示通过IPv6连接的设备的接口。这样，管理员可以在设置静态路由时验证路由器的有效性。

本文旨在展示如何查看RV系列路由器上的路由表。

适用设备

- RV系列

软件版本

- 1.0.1.3 — RV130、RV130W

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

- 1.0.5.4 — RV180、RV180W

查看路由表

步骤1.登录到基于Web的实用程序并选择网络>路由表。

如果使用RV180或RV180W，请选择Networking > Routing > RoutingTable。

步骤2.选择要查看的IP路由表，然后单击相应的按钮以显示路由表。

注意：在本示例中，同时使用IPv4和IPv6路由表。

如果使用RV180或RV180W，请单击Display。

步骤3.显示所选IP版本的路由表。检查所需的路由。

如果您使用的是RV180或RV180W，则会以这种方式显示。

现在，您应该已经成功查看了RV系列路由器的路由表。