目标

每个硬件都有一个介质访问控制(MAC)地址，用于为该硬件执行标识代码。在RV110W上，用户可以允许或拒绝对特定MAC地址的访问。本文介绍如何在RV110W上配置MAC过滤。

适用设备

- RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Wireless > Basic Settings。

步骤2.在Wireless Table（无线表）中，选中要编辑MAC过滤设置的SSID的复选框。

步骤3.单击“编辑MAC过滤”。

步骤4.在Wireless MAC Filter（无线MAC过滤器）右侧，选中Enable复选框以过滤MAC地址。

步骤5.在Connection Control（连接控制）下，单击Prevent以阻止MAC地址表中的MAC地址，或单击Permit以允许相同的MAC地址访问无线网络。

步骤6.在MAC地址表中，在编号字段中输入最多32个MAC地址。

步骤7.单击Save保存更改，Cancel放弃更改，或单击Back返回上一页。