目标

时间设置设置设备的当前日期和时间。设备上的准确时间对管理员非常重要，因为它有助于监控系统中何时发生故障或何时必须应用某些规则。本文介绍如何在RV315W VPN路由器上配置时间设置。

适用设备

· RV315W

软件版本

•1.01.03

时间设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Management > Time Settings。系统将打开“系统时间”页：

当前时间显示在“当前系统时间”字段中。这遵循格式（年 — 月 — 日）(小时：分钟)。 在系统中设置时间有两种方法：

·动态 — 设置设备与网络时间协议(NTP)服务器同步的系统时间。

· 手动 — 管理员在设备上手动设置时间。

动态

网络时间协议(NTP)服务器是能够访问自动时钟的服务器，为网络中的设备提供准确的时间。NTP服务器帮助同步整个网络的时间，以便多台设备上的计划功能可以同时进行。

步骤1.单击“动态”单选按钮以动态配置时间设置。

步骤2.在NTP Server 1字段中，输入RV315W从中接收时间的NTP服务器的域名。

步骤3.（可选）要配置其他NTP服务器，请在NTP Server 2字段中输入另一个NTP服务器的域名。

步骤4.单击“保存”以保存时间设置。

手动

步骤1.单击“手动”单选按钮以手动配置时间设置。

步骤2.从“年”下拉列表中选择年。

步骤3.从“月”下拉列表中选择月。

步骤4.从“日”下拉列表中选择日。

步骤5.从“小时”下拉列表中选择小时。

步骤6.从Minute下拉列表中选择分钟。

步骤7.单击Save以保存时间设置。