目标

技术报告069(TR-069)允许您在自动配置服务器(ACS)和客户端设备(CPE)之间建立连接。 Internet服务提供商(ISP)使用ACS远程自动配置设备，无需用户干预。通过使用TR-069，终端与自动配置服务器联系并建立连接。CPE是连接到服务提供商的电信信道的用户驻地的终端和相关设备。

本文介绍如何在RV315W上配置TR-069设置。

适用设备

· RV315W

软件版本

•1.01.03

TR-069设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择System Management > TR-069 Settings。“TR-069设置”页面打开：

步骤2.单击Enable单选按钮以启用RV315W上的TR-069。

注意：启用TR-069后，管理员也可以在设备上配置ACS和CPE。

自动配置服务器(ACS)

步骤1.在URL字段中输入ACS的URL。此URL将RV315W与远程ACS服务器连接。

步骤2.在Username字段中输入用户名以访问ACS服务器。此用户名由ISP提供。

步骤3.在Password字段中输入分配给用户名的密码。此密码由ISP提供。

步骤4.单击“保存”。

客户端设备(CPE)

步骤1.在Username字段中输入与CPE建立连接的用户名。此用户必须是远程服务器的用户。

步骤2.在Password字段中输入远程服务器的口令以建立与CPE的连接。此密码用于对远程服务器上的用户进行身份验证。

步骤3.（可选）要让CPE发送信息包，请点击Send Inform Packets字段中的Enable单选按钮。CPE数据包包括设备当前使用的信息。

步骤4.如果在步骤3中启用了Send Inform Packets，请输入CPE发送信息数据包的时间间隔。此时间以秒为单位。

步骤5.在Request Connection Port字段中输入用于向TR-069服务器发起请求的端口号。

步骤6.（可选）要下载RV315W的软件，请点击Download Request字段中的请求以发送到TR-069服务器。有以下两种选项：

·固件 — 这会向TR-069服务器发送请求以下载RV315W固件。

·供应商配置 — 这会向TR-069服务器发送请求，以下载RV315W供应商配置。

步骤7.在“下载请求”字段中单击“发送”将请求发送到TR-069服务器。

步骤8.（可选）要将软件从RV315W上传到TR-069服务器，请点击Upload Request字段中的Request to send to the TR-069 server。有以下两种选项：

·配置文件 — 这会向TR-069服务器发送请求，以上传RV315W配置文件。

·供应商配置 — 这会向TR-069服务器发送请求，以上传RV315W供应商配置。

步骤9.单击Send ，将请求发送到Upload Request字段中的TR-069 Server。

第10步。（可选）要更改帐户请求，请在“更改帐户请求”字段中单击“发送”。此更改请求允许更改RV315W的管理密码。

步骤11.单击“保存”。