目标

日志允许捕获和记录各种事件以供审核。对于网络管理员，使用日志设备可以简单地管理网络状态。这些日志可以保存在本地、保存到USB设备、发送到系统日志服务器或通过电子邮件发送到指定地址。日志可用于在RV315W上发生重要事件时通知您。

本文帮助说明如何在RV315W VPN路由器上配置日志设施。

以下文章包含有关在RV315W上进行系统日志记录的详细信息。

·要在RV315W上本地查看日志，请参阅查看RV315W VPN路由器上的日志文章。

·配置本地、USB、电子邮件和系统日志存储的日志设置；请参阅RV315W VPN路由器上的日志设置文章。

·要配置防火墙事件的日志，请参阅RV315W VPN路由器上的防火墙日志文章。

适用设备

· RV315W

软件版本

•1.01.03

日志设施

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Management > Logs > Log Facilities。“日志设施”页打开：

步骤2.单击“状态”字段中的“启用”单选按钮。要使用日志设施页面，必须将状态设置为启用。

注意：要选中整个列的复选框，请选中该列的顶部复选框。

步骤3.对于要使用日志的每个设施，选中Log 复选框。

·内核 — 内核是允许访问系统资源的操作系统的一部分。

·系统 — 系统是内核以及允许用户更改设备设置的应用。

步骤4.从Severity下拉列表中，选择适当的设置。安全级别的重要性会有所不同，一旦选择了该级别的设置，其上的级别将记录在日志中。

·紧急 — 此严重性级别保留用于导致系统不可用的错误。

·警报 — 此严重性级别保留用于需要立即操作的错误。

·严重 — 此严重性级别保留用于严重错误，必须解决。

·错误 — 此严重性级别保留用于错误情况。

·警告 — 此严重性级别保留用于警告条件。

·通知 — 此严重性级别保留用于正常但重要的条件。

·信息 — 此严重性级别仅保留用于信息性消息。

·调试 — 此严重性级别保留用于调试消息。

步骤5.选中所需的复选框以将日志发送到其中。

·本地 — 此选项在RV315W上本地保存日志。

· USB — 此选项将日志保存到USB设备。

·电子邮件通知 — 此选项将日志发送到电子邮件地址。

·系统日志服务器 — 此选项将日志发送到系统日志服务器。

步骤6.单击“保存”以应用设置。