目标

日志是描述系统事件的一组消息。当某项功能无法正常运行时，日志会向管理员提供警报，这样管理员就可以采取行动。RV315W可以生成的日志之一是防火墙日志。防火墙在安全的内部网络和不安全的外部网络之间建立网桥，并控制数据包的传入和传出网络流量分析。本文介绍如何在RV315W VPN路由器上配置防火墙日志。

以下文章包含有关在RV315W上进行系统日志记录的详细信息。

·要在RV315W上本地查看日志，请参阅查看RV315W VPN路由器上的日志文章。

·要配置在RV315W上生成哪些日志，请参阅RV315W VPN路由器上的日志设施文章。

·配置本地、USB、电子邮件和系统日志存储的日志设置；请参阅RV315W VPN路由器上的日志设置文章。

适用设备

· RV315W

软件版本

•1.01.03

防火墙日志

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Management > Log > Firewall Logs。“防火墙日志”页打开：

步骤2.在Firewall Logs字段中，单击Enable单选按钮以允许RV315W生成防火墙日志。

步骤3.从Log Severity下拉列表中，选择RV315W生成的日志的严重性级别。该列表按从最高严重性到最低严重性的顺序排列：

·紧急 — 当设备中的防火墙因发生攻击而发生紧急情况时生成日志。

·严重 — 当设备中的防火墙因发生攻击而处于严重状态时生成日志。

·错误 — 当设备中的防火墙出现错误时生成日志。

·警告 — 当设备中的防火墙检测到可能的问题时生成日志。

·通知 — 当设备中的防火墙收到状态通知时发送日志。

·信息 — 发送有关设备中防火墙状态的日志。

·调试 — 在设备中生成日志，以分析并解决防火墙可能存在的潜在问题。

注意：从下拉列表中选择严重性级别后，管理员将收到为该事件生成的日志以及列表中严重性较高的事件。例如，当选择Error时，RV315W会为Error、Critical和Emergency创建日志。

步骤4.选中RV315W必须从Log Category区域创建日志的日志类别复选框。有两种可能的类别：

· SPI — 输入每个SPI日志类别的每个日志必须记录的事件数量。系统数据包接口(SPI)用于通过特定通道发送数据包。此分布使用不同的帧和接口。

· DoS攻击 — 输入每个DoS攻击日志类别的每个日志必须记录的事件数量。拒绝服务(DOS)用于保护网络免受分布式拒绝服务(DDoS)攻击。DDoS攻击旨在将网络泛洪到网络资源不可用的点。

步骤5.单击Save。