目标

广域网(WAN)服务质量(QoS)统计信息是根据接口上的流量方向排除网络故障的有用工具。

服务质量(QoS)允许您为不同应用、用户或数据流确定流量的优先级。它还可用于保证性能达到指定级别，从而影响客户端的QoS。QoS通常受以下因素影响：抖动、延迟和丢包。

本文介绍如何查看Rv34x系列路由器的入站和出站WAN QoS统计信息。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.01.16

执行诊断

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序，然后选择状态和统计信息> WAN QoS统计信息。

步骤2.从Interface下拉菜单中，选择一个接口以查看WAN QoS。选项有：

- WAN1 — WAN端口1接口

- WAN2 — WAN端口2接口

- USB1 - USB端口1接口

- USB2 - USB端口2接口

注意：在本例中，选择WAN1。

步骤3. Policy Name区域指定将哪个QoS策略应用到所选接口以及策略名称的说明。

注意：在本例中，Priority_Default是策略的名称，说明为空。

步骤4.（可选）单击“清除计数器”按钮以清除并重置“出站和入站QoS统计信息”。

在出站QoS统计信息表中，描述了以下列：

- 队列 — 出站队列数。

- 流量类 — 分配给队列的流量类的名称。

- Packets Sent — 发送的流量类的出站数据包数。

- 丢弃的数据包数 — 丢弃的出站数据包数。

注意：在本示例中，具有默认流量类的第四个出站队列已发送4792975个数据包并丢弃了0个数据包。

在入站QoS统计信息表中，描述了以下列：

- 队列 — 入站队列的数量。

- 流量类 — 分配给队列的流量类的名称。

- Packets Sent — 发送的流量类的入站数据包数。

- 丢弃的数据包数 — 丢弃的入站数据包数。

注意：在本例中，具有Default流量类的第八个队列已发送0个数据包并丢弃0个数据包。

您现在应该已成功查看RV34x系列路由器上的WAN QoS统计信息。