目标

本文的目的是向您展示如何在Catalyst 1300交换机上配置TACACS+服务器。

适用设备

- Catalyst 1300 系列

简介

终端访问控制器访问控制系统(TACACS+)是思科专有协议，通过用户名和密码提供身份验证和授权。Catalyst 1300交换机可以充当TACACS+客户端，所有连接的用户都可以通过正确配置的TACACS+服务器在网络中进行身份验证和授权。

配置TACACS+服务器的默认参数

本节介绍如何配置TACACS+服务器的默认参数。在没有使用服务器的其他自定义配置的情况下，使用这些参数。

第 1 步

登录到Web配置实用程序，然后选择Security > TACACS+ Client。将打开TACACS+ Client页面：

第 2 步

如果需要，启用TACACS+记帐。

第 3 步

在密钥字符串字段中，选择输入密钥的方式。此密钥用于在交换机和TACACS+服务器之间交换消息。这是使用的默认密钥字符串。此密钥必须与TACACS+服务器上配置的密钥相同。如果TACAS+服务器添加了新的密钥字符串，则新添加的密钥字符串优先于默认密钥字符串。点击其中一个可用选项的单选按钮：

- Encrypted — 此选项允许您输入加密密钥。

- 纯文本 — 此选项允许您以纯文本格式输入密钥。

第 4 步

在Timeout for Reply字段中，输入在TACACS+服务器和交换机之间的连接到期之前应经过的时间（以秒为单位）。如果未在特定服务器的添加TACACS+服务器页中输入值，则该值将取自此字段。

步骤 5

选择要用于与TACACS+服务器通信的消息的设备IPv4源接口。

第 6 步

选择要用于与TACACS+服务器通信的消息的设备IPv6源接口。

如果选择了Auto选项，则系统从传出接口上定义的IP地址获取源IP地址。

第 7 步

单击Apply保存TACACS+服务器的默认参数。

添加TACACS+服务器

本节介绍如何将TACACS+服务器添加到Catalyst 1300系列交换机。

第 1 步

登录到Web配置实用程序，然后选择Security > TACACS+ Client。将打开TACACS+ Client页面：

第 2 步

单击TACACS+服务器表下的加号图标。出现Add a TACACS+ Server窗口：

第 3 步

在Server Definition字段中，选择服务器的定义方式。点击其中一个可用选项的单选按钮：

- 按IP地址 — 如果选择此项，请在服务器IP地址/名称字段中输入服务器的IP地址。

- 按名称(By name) — 此选项允许您使用完全限定域名(FQDN)定义服务器。

第 4 步

选择受支持的源地址的IP版本：版本6或版本4。

步骤 5

如果使用IPv6，请选择IPv6地址类型。选项有：

- 本地链路 — IPv6地址唯一标识单个网络链路上的主机。链路本地地址的前缀为FE80，不可路由，并且只能用于本地网络上的通信。仅支持一个链路本地地址。如果接口上存在本地链路地址，此条目将替换配置中的地址。

- 全局 — IPv6地址是全局单播IPV6类型，可从其他网络查看和到达。

第 6 步

如果选择IPv6地址类型Link Local，请从列表中选择链路本地接口。

第 7 步

在服务器IP地址/名称字段中，根据您在步骤3中的选择输入TACACS+服务器的IP地址或域名。

步骤 8

在Priority字段中，输入所需的服务器优先级。如果交换机无法与优先级最高的服务器建立会话，则交换机将尝试优先级次高的服务器。零被视为最高优先级。

步骤 9

在Key String字段中，输入TACACS+服务器和交换机之间的加密密钥。此密钥必须与TACACS+服务器上配置的密钥相同。点击其中一个可用选项的单选按钮以输入以下信息：

- 使用默认值 — 此选项使用先前配置的默认参数。

- User Defined(Encrypted) — 此选项允许您输入新的加密密钥。

- User Defined(Plaintext) — 此选项允许您以纯文本格式输入密钥。

步骤 10

在Timeout for Reply字段中，输入服务器和交换机之间的连接到期之前应经过的时间（以秒为单位）。点击其中一个可用选项的单选按钮：

- 使用默认值 — 此选项使用先前配置的默认参数。

- 用户定义 — 通过此选项，可以输入新值。

步骤 11

在Authentication IP Port字段中，输入用于建立TACACS+会话的端口号。

步骤 12

（可选）

在Single Connection字段中，选中Enable复选框，以便交换机在TACACS+服务器和交换机之间保持单个打开的连接。此选项更加有效，因为交换机不会为每个TACACS+操作打开或关闭连接。相反，通过单个连接，交换机可以处理多个TACACS+操作。

步骤 13

单击Apply保存。

结论

现在您已经知道如何在Catalyst 1300交换机上配置TACACS+服务器。

如果您想了解有关Catalyst 1300交换机的更多信息，请导航至Cisco Catalyst 1300系列设备支持页面。