目标

当设置中的某些更改需要重新启动才能完全应用配置设置或设备未按预期运行时，思科S系列交换机的重新加载功能非常有用。网络设备的配置设置在设备重新启动后得到反映。

重置功能用于删除网络设备上的运行或当前配置设置并将其恢复为原始默认设置。当需要重新配置整个设备时，建议手动重置。

本文提供有关如何手动重置Cisco Business 350系列交换机以及如何通过CLI重新加载或重置的说明。

适用设备 |软件版本

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

手动重置交换机

当交换机无法工作且无法使用基于Web的实用程序重置时，可以手动重置交换机以恢复出厂默认配置。

第 1 步

从交换机上断开所有以太网电缆。

步骤 2

使用引脚，按住交换机上的重置按钮15到20秒。

步骤 3

所有端口发光二极管(LED)亮起后，松开“重置”按钮。

默认情况下禁用Telnet和SSH服务。您必须使用通过串行电缆直接连接到交换机的计算机访问交换机的控制台。

步骤 4

使用串行电缆将计算机直接连接到交换机。

步骤 5

登录到交换机控制台。默认用户名和密码为cisco/cisco。

步骤 6

系统将提示您配置新密码以更好地保护网络。在键盘上按Y表示是或按N表示否。

在本例中，按Y。如果按N，请跳至步骤9。

步骤 7（可选）

输入旧密码，然后按键盘上的Enter键。

步骤 8（可选）

输入并确认新密码，然后按键盘上的Enter键。

步骤9.输入以下命令进入交换机的全局配置模式：

CBS350#configure terminal

步骤 10（可选）

要更改交换机的主机名，请输入以下命令：

CBS350(config)#hostname [hostname]

步骤 11（可选）

要在交换机上启用Telnet服务，请输入以下命令：

CBS350(config)#ip telnet server

步骤 12（可选）

要在交换机上启用SSH服务，请输入以下命令：

CBS350(config)#ip ssh server

通过CLI手动重新加载交换机

可用命令可能因设备的确切型号而异。

第 1 步

登录到交换机控制台。默认用户名和密码为cisco/cisco。如果已配置新的用户名或密码，请改为输入凭证。

在本例中，交换机通过SSH访问。

重要信息：重新加载交换机时，运行配置文件会被删除。在继续重新加载说明之前，请确保保存所有运行配置设置以避免数据丢失。

步骤 2

在交换机的特权执行模式下，输入以下命令，将配置的设置保存到启动配置文件：

如果要继续而不保存运行配置设置，请跳至步骤4。

CBS350(config)#copy running-config startup-config

步骤 3

出现“Overwrite file [startup-config]...（覆盖文件[启动配置]...）”提示后，在键盘上按“Y”（是）或“N（否）”(N)（否）)。

步骤 4

要重新加载交换机，请输入以下任一命令：

- reload — 使用reload命令立即重新加载交换机。

- reload {{in hhh:mm | mmm | at hh:mm [day month]} — 使用此命令指定计划交换机重新加载。

— 在hhh:mm | mmm — 安排在指定的分钟或小时和分钟内重新加载映像。重新加载必须在大约24天内进行。

- at hh:mm — 使用24小时格式安排在指定时间重新加载映像。如果指定月和日，则重新加载计划在指定的时间和日期进行。如果未指定月和日，则重新加载将在当日（如果指定时间晚于当前时间）的指定时间或在下一天（如果指定时间早于当前时间）进行。 指定00:00会安排午夜的重新加载。重新加载必须在24小时内进行。

只有在配置了交换机的系统时间设置时，才能使用此选项。要了解如何操作，请单 击此处获取说明。

- day — 介于1和31之间的日数。

— 月 — 一月到十二月范围内的年月。

CBS350#reload at 10:00 11 Apr

在本示例中，使用4月11日10:00时的重新加载。

步骤 5

一旦出现“This命令将重置整个系统并断开当前会话提示，按Y表示“是”，按N表示键盘上的“否”。

步骤 6（可选）

要显示有关计划重新加载的信息，请输入以下命令：

CBS350#show reload

步骤 7（可选）

要取消计划的重新加载，请输入reloadcancel命令。

CBS350#reload cancel

系统将通知您计划的重新加载已中止。

现在，您应该已通过CLI成功重新加载Cisco Business 350系列交换机。

在以下示例中，使用立即重新加载，并在两个问题上输入Y。

是否在CBS350交换机上查找更多文章？有关详细信息，请查看以下任何链接。

IP地址设置 堆叠设置 堆叠模式选择器 堆叠指南 SSH用户身份验证 SSH服务器身份验证 密码 恢复 使用PuTTY访问CLI 创建 VLAN 重置交换机