目标

交换机有任何 VLAN 配置了 IP 地址时，VLAN1 的“回退”IP 地址 (192.168.1.254) 将被释放。要保持连接，在向任何 VLAN 接口分配 IP 地址之前，请确保已先为管理 VLAN 分配了 IP 地址。IP 地址可通过 DHCP 服务器获取，也可被静态分配给 VLAN 接口。本文介绍分配 VLAN IP 的解决方法。

适用设备

- 250 系列交换机

软件版本

- 2.5.0.83

启用 SSH 并确认交换机状态

如果这不是您第一次启动交换机，请跳至第 3 步。

步骤1:接通新交换机的电源，使用默认用户名和密码，通过 Web 浏览器登录交换机。

注意：首次启动交换机时，默认用户名和密码为 cisco/cisco。

第二步：更改默认用户名和密码。单击 Apply。

第三步：打开主菜单后，点击安全 > TCP/UDP 服务。此页面加载后，为交换机启用 SSH单击 Apply。

第四步：通过 SSH 登录交换机，选择使用 Putty。

注意：要了解如何通过 SSH 或 Telnet 访问 SMB 交换机，请点击此处。

第五步：要显示固件详细信息，并确认交换机是否已更新到最新可用固件版本，请输入以下命令。

switch20abd3#show version

注意：建议在交换机上使用最新固件。要下载最新固件，请点击此处。

第六步：要显示有关交换机 VLAN 设置的信息，请输入以下命令：

switch20abd3#show vlan

步骤 7.要显示有关 IP 接口的信息，请输入以下命令：

switch20abd3#show IP interface

通过使用上述命令，您可以查看接口的当前 IP 地址设置，并决定是否为新 VLAN 接口分配新 IP。

示例：创建 VLAN 并分配 IP 地址

注意：以下是 SSH 会话丢失的步骤示例。输入最后一个命令后，您将失去访问交换机的权限，因为 VLAN1 不再拥有 IP 地址，而所有交换机端口仍分配给 VLAN1。

要直接跳至解决方法步骤，请点击此处。

步骤 8在交换机的特权 EXEC 模式下，输入以下命令进入全局配置模式：

switch20abd3#configure terminal

步骤 9要配置交换机的 VLAN 2，请输入以下命令：

switch201bd3 (config) #vlan 2

步骤 10要管理 VLAN 2 接口，请输入以下命令：

switch201bd3 (config) #interface vlan 2

步骤 11要配置 VLAN 2 接口的 IP，请输入以下命令：

switch201bd3 (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

解决方法：防止 SSH 会话丢失

通过向 VLAN 1 接口分配静态 IP 地址，可以在向 VLAN 2、3、4 等分配 IP 地址时保留 SSH 连接。

为其他 VLAN 接口分配 IP 时，为避免丢失与 VLAN 1 的连接，您可以执行以下操作：

步骤1:按顺序输入以下命令，以便为 VLAN 1 设置静态 IP 地址。

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #interface vlan 1

Switch20abd3 (config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

注意：此时您可以随意分配 IP 地址。

第二步：应用下面提到的命令创建 VLAN 2 并为其分配 IP。

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #vlan 2

Switch20abd3 (config) #interface gi2

Switch20abd3 (config-if) #switchport mode access

Switch20abd3 (config-if) #switchport access vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #exit

Switch20abd3 (config) #interface vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

注意：在上面的示例中，如果通过 gi2 连接到交换机，则会失去该连接。

第 3 步： （可选）现在，您可以使用以下命令验证交换机的 VLAN 和 IP 地址。

Switch20abd3#show vlan

Switch20abd3#show ip interface

结论

现在，您已成功为另一个 VLAN 接口分配 IP，同时不会丢失与 VLAN1 的连接。出于管理目的，建议为交换机的 VLAN 1 接口分配静态 IP。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座