目标

智能网络应用(SNA)是一个系统，显示网络拓扑的概述，包括详细的设备监控信息和流量，以便更轻松地进行管理。它允许您全局查看和修改网络中所有受支持交换机上的配置。

您可以通过以下任一方式启动SNA会话：

- 通过交换机管理 — 如果您想先出于某些配置目的访问基于Web的实用程序，或者您已经在该实用程序内，则可以使用此模式。

- 通过网络管理模式 — 如果要直接访问SNA而不通过基于Web的实用程序，可以使用此模式。

本文的目的是向您展示如何在交换机上启动SNA。

适用设备

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

注意：当Sx250系列的设备连接到网络时，它们可以提供SNA信息，但SNA无法从这些设备启动。

软件版本

- 2.2.5.68

通过交换机管理启动SNA会话

步骤1.启动Web浏览器。

步骤2.在地址栏中，输入要配置的交换机的IP地址，然后按Enter。

注意：在本例中，使用IP地址192.168.1.127。

步骤3.当出现登录窗口时，确保Application（应用）设置为Switch Management(交换机管理)。这是默认应用。

步骤4.在提供的字段中输入设备的用户名和密码，然后单击登录。

步骤5.出现基于Web的实用程序时，单击页面右上部的SNA。

步骤6.当弹出“登录SNA”窗口时，在各自的字段中输入用户名和密码，然后单击“登录”。

注意：这是基于Web的实用程序的相同登录信息。

现在，您应该被重定向到SNA的主页。

通过网络管理启动SNA会话

步骤1.启动Web浏览器。

步骤2.在地址栏中，输入要配置的交换机的IP地址，然后按Enter。

注意：在本例中，使用IP地址192.168.1.127。

步骤3.当出现登录窗口时，单击Application的下拉列表，然后选择Network Management。

步骤4.在提供的字段中输入设备的用户名和密码，然后单击Go。

您现在应该已成功启动SNA会话。

结论

启动SNA后，系统将通过WebSocket与网络中所有其它支持SNA的设备创建管理会话，使用最初登录SNA时使用的登录凭证。因此，只有使用相同凭证的设备才能提供数据和管理功能。其余设备不会显示为SNA设备，即使它们具有SNA功能（如果它们没有相同的登录凭证）。

点击以下链接，了解有关智能网络应用的其他有用信息：

- 智能网络应用(SNA)右侧信息面板视图

- 智能网络应用(SNA)重叠视图

- 智能网络应用(SNA)拓扑视图

- 配置智能网络应用(SNA)服务设置

如果您想要更全面的远程管理网络的方法，请查阅FindIT网络管理中的以下文章：

- 了解：FindIT探测

- 思科FindIT网络管理

- 在Microsoft Hyper-V Manager上安装并配置FindIT Network Manager和findIT Network Probe。

- 在VMware虚拟机上安装和配置FindIT Network Manager和FindIT Network Probe。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座