目标

智能网络应用(SNA)是一个系统，显示网络拓扑的概述，包括详细的设备监控信息和流量，以便更轻松地进行管理。它允许您全局查看和修改网络中所有受支持交换机上的配置。

有时，SNA或部分SNA交换机在网络中，但在初始发现过程中未检测到，因此在启动SNA时，它们可能不会出现在拓扑图中。这些设备可以使用其IP地址手动添加，以便在拓扑图中显示。

本文的目的是向您展示如何在SNA的拓扑图中手动添加交换机。

适用设备

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

注意：当Sx250系列的设备连接到网络时，它们可以提供SNA信息，但SNA无法从这些设备启动。

软件版本

- 2.2.5.68

手动添加交换机

步骤1.启动SNA会话，然后单击拓扑图中的+添加交换机按钮。

步骤2.在弹出框中，输入要添加的交换机的IP地址，然后单击“添加交换机”。

注意：在本例中，使用IP地址192.168.1.128。

系统将显示一个弹出框，指示SNA与添加的交换机的连接尝试的进度。

如果SNA检测到交换机并验证它是SNA或部分SNA设备，则现在将在拓扑图中添加交换机并正确标记。

如果SNA无法检测交换机或无法确认它是SNA或部分SNA设备，它将通知您该设备不可访问。

然后，SNA会将设备作为离线非托管交换机添加到拓扑映射中，并保持此状态，直到手动将其删除。

现在，您应该已在拓扑图中手动成功添加交换机。

删除脱机设备

要从拓扑映射中手动删除脱机设备，请执行以下操作：

步骤1.右键单击脱机设备，然后单击“删除”。

步骤2.将弹出Remove Device窗口，通知您设备标签、说明和位置将被永久删除。单击“是”继续。

该设备在拓扑图中不再可见。

现在，您应该已成功从拓扑映射中删除脱机设备。