目标

标签用于根据属性或用户定义的名称识别智能网络应用(SNA)系统中的设备。标签用于通过搜索特定标签快速选择多个元素。例如，如果您正在搜索网络中的所有电话设备，只要这些设备都已正确标记，则当您在搜索栏中输入Phone时，它们都会显示。

SNA中有两种类型的标记：

- 内置标记 — 这些标记根据任何发现协议收集的信息自动应用于设备。

- 用户定义的标记 — 这些是手动添加和定义的标记。

本文档旨在向您展示如何在SNA中同时为多台设备创建和添加用户定义的标记。

适用设备

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

注意：当Sx250系列的设备连接到网络时，它们可以提供SNA信息，但SNA无法从这些设备启动。

软件版本

- 2.2.5.68

管理用户定义的标记

创建用户定义的标记

步骤1.启动SNA会话。有关说明，请单击此处。

步骤2.单击拓扑图中的任何设备。

注意：在本例中，单击了一个交换机。

步骤3.在右侧面板的“标记”下，单击“添加标记名称”字段并输入新标记的名称。

注意：在本例中，使用LabDevice。

步骤4.单击ADD+。

新标记现已创建。

步骤5.单击页面上部的Save Changes以保存设置。

向多台设备添加标记

步骤1.启动SNA会话。

步骤2.在键盘上按住Control键，然后单击要在拓扑图中添加标记的多台设备。

注意：在本例中，选择所有三台交换机。

步骤3.在右上角的面板上，验证所选设备的数量是否正确。

步骤4.在TAGS下，点击Add tag name字段，然后选择要添加到您在步骤2中选择的设备的标记。

注意：在本例中，选择LabDevice标记。

此时将显示设备的附加标记。

在此特定标记下搜索设备时，您的设备将包含在结果列表中。

步骤5.（可选）要删除标签，请将鼠标悬停在要删除的标签上，然后单击标签名称旁边的X。

现在，您应该已成功为SNA中的多台设备创建并添加了用户定义的标记。