目标

定位设备是一种功能，可让您轻松地在网络上物理地定位特定交换机，无论是单台交换机还是堆叠交换机。此功能允许闪烁特定交换机或堆叠交换机上的所有网络端口LED，这对于将设备定位在具有多个互连设备的房间内非常有用。激活此功能后，设备闪存上的所有网络端口LED都会经过一段配置的时间。在堆叠设备中，可以指定堆叠中的特定设备或所有设备。

本文提供有关如何通过交换机的命令行界面(CLI)在网络中定位特定设备的说明。

注意：有关如何通过基于Web的实用程序或智能网络应用(SNA)在交换机上使用定位设备功能的说明，请单击此处。

适用设备

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 2.3.0.130

如何使用定位网络设备

步骤1.登录交换机控制台。默认用户名和密码为cisco/cisco。如果已配置新的用户名或密码，请改为输入凭证。

注意：要了解如何通过SSH或Telnet访问SMB交换机CLI，请单击此处。

注意：命令可能因交换机的确切型号而异。在本例中，SG350X交换机通过Telnet访问。

步骤2.在交换机的特权EXEC环境中，输入以下命令以点亮堆叠中特定设备的网络端口LED:

选项有：

- unit-id — 指定设备编号，如果留空，则所有设备都会亮起。

- duration seconds - LED将亮起的秒数。范围可以是5到300秒。如果未指定，LED将亮起60秒。

- stop — 停止LED闪烁。

在以下示例中，可以轻松识别第2单元交换机，因为所有LED都在闪烁，持续10秒。

步骤3.（可选）在交换机的特权EXEC环境中，输入以下命令以点亮网络端口LED堆叠交换机：

在以下示例中，堆叠SG350X交换机都在闪烁，持续30秒。

步骤4.（可选）找到要查找的设备后，可通过输入以下命令阻止LED闪烁：

现在，您应该已经通过交换机的CLI成功地在网络中找到了特定交换机或交换机堆栈。