确定日期

2016年1月19日

解决日期

2016年6月14日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

问题说明

当通过交换机基于Web的实用程序将其成员类型设置为Forbidden时，接口上会启用端口虚拟局域网ID(PVID)。接口功能不受影响，并且端口仍会阻止相关虚拟局域网(VLAN)的流量。

分辨率

当您升级到固件版本2.2.0.63时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。