目标

组播路由器是识别组播数据包并将其转发到预定目标的路由器。组播路由器端口是连接到组播路由器的端口。交换机在转发组播流和IGMP/MLD注册消息时包含组播路由器端口号。这样连接的组播路由器就可以转发组播流并将注册传播到其他子网。

本文解释如何配置组播路由器端口设置以允许组播路由器和200/300系列管理型交换机之间的连接。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

组播路由器端口

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择Multicast > Multicast Router Port。Multicast Router Port页面打开：

第二步：从VLAN ID equals to下拉列表中选择组播路由器的相应VLAN ID。

第三步：从IP version equals to下拉列表中选择组播路由器的相应IP版本。

第四步：从Interface Type equals to下拉列表中选择适当的接口类型。

第五步：单击 GO。将显示与查询匹配的相应接口。

第六步：点击与每个接口所需的关联类型对应的单选按钮。

·静态 — 静态配置组播路由器端口。

·动态 — 端口通过MLD/IGMP查询动态配置为组播路由器端口。

·已禁止 — 即使在此端口上收到IGMP或MLD查询，也不能将此接口配置为组播路由器端口。如果在此端口上启用了Auto Detect multicast router ports，则配置不会成功。

·无 — 接口当前不是组播路由器端口。

注意：“动态”选项仅用于显示。可以在IGMP Snooping和MLD Snooping页面上启用组播端口的动态学习。

步骤 7.单击 Apply。