目标

200/300系列管理型交换机提供查看和配置QoS队列统计信息的选项。您可以查看特定接口或交换机上所有接口的QoS统计信息，以管理QoS队列统计信息并监控给定接口上的QoS性能。本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置QoS队列统计信息。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

QoS队列统计信息配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择服务质量> QoS统计信息>队列统计信息。Queue Statistics页面打开：

第二步：点击Refresh Rate字段中的一个可用单选按钮以刷新Queue Statistics页面上的统计信息：

·无刷新 — 不刷新统计信息。

· 15秒 — 每15秒刷新一次统计信息。

· 30秒 — 每30秒刷新一次统计信息。

· 60秒 — 每60秒刷新一次统计信息。

第三步：单击Add按钮从特定端口收集统计信息。系统将显示Add Queue Statistics窗口。

第四步：点击Counter Set字段中的一个可用无线电按钮以选择计数器集：

·设置1 — 此选项显示具有丢弃优先级高的队列且属于设置1的接口的统计信息。

· Set 2 — 此选项显示具有丢弃优先级较低且属于集2的队列的接口的统计信息。

第五步：点击Interface字段中的一个可用选项，选择要从哪个接口收集统计信息：

·端口 — 此选项允许您从端口(Port)下拉列表中选择特定端口。

·所有端口 — 此选项显示所有接口的统计信息。

第六步：点击Queue字段中的可用单选按钮，选择要显示的队列统计信息：

· 1 — 此选项显示来自队列1的统计信息。

· 2 — 此选项显示来自队列2的统计信息。

· 3 — 此选项显示来自队列3的统计信息。

· 4 — 此选项显示来自队列4的统计信息。

· All — 此选项显示所有队列统计信息。

注意：有关QoS队列的详细信息，请参阅在200/300系列管理型交换机上配置服务质量(QoS)一文。

第7步点击Drop Precedence字段中的一个可用单选按钮以指示丢弃概率：

·低 — 显示丢弃率较低的数据包的统计信息。

·高 — 显示高丢弃率的数据包的统计信息。

· All — 显示所有丢弃优先级统计信息。

步骤 8单击确定保存所进行的配置。

下图描述了配置后的更改。

步骤9.（可选）要删除队列统计信息，请选中要删除的统计信息的复选框，然后点击删除。

步骤10.（可选）要清除每个已配置的队列统计信息的统计信息，请单击Clear Counters。