目标

虚拟LAN(VLAN)允许一组未连接到同一台交换机的主机像位于同一广播域一样进行通信。具有VLAN流量的接口需要将VLAN分配给该接口，否则数据包可能会被丢弃。为接口启用GARP VLAN注册协议(GVRP)后，VLAN可以动态分配，无需手动分配。

本文解释如何在200/300系列管理型交换机上配置接口的VLAN成员。

适用设备

· SF/SG 300系列管理型交换机

软件版本

•v1.2.7.76

配置接口的VLAN成员身份

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择VLAN Management > VLAN to Port。VLAN to Port页面打开。

第二步：从Filter: Interface Type equals to下拉列表中选择Port或LAG，然后单击Go以显示该接口类型的设置。

第三步：点击接口旁的单选按钮以配置VLAN成员资格。

第四步：单击Join VLAN以选择与所选接口关联的VLAN。将打开一个弹出窗口。

将VLAN添加到接口

第五步：从Select VLAN区域选择将添加到所选接口的VLAN。

注：无法选择默认VLAN。如果未添加其他未标记的VLAN，则默认VLAN会自动添加到所选接口。相反，如果所选接口处于接入或中继模式，则添加另一个未标记的VLAN，则会从所选接口删除默认VLAN。

第六步：点击此VLAN的Tagged单选按钮，使其成为选定接口的已标记成员。否则，请点击此VLAN的Untagged单选按钮，使其成为选定接口的无标记成员。

注意：VLAN在添加到接口之前只能被指定为已标记或未标记。必须删除VLAN，然后重新添加以更改标记。

注意：如果接口处于接入或中继模式，则只能向接口分配一个未标记的VLAN。如果分配给选定接口的无标记VLAN是除默认VLAN以外的任何值，则会发生错误。

步骤 7.单击> 按钮，将具有所选Tagging选项的所选VLAN添加到所选接口中。

步骤 8单击Apply以更新所选接口的VLAN成员身份。

从接口删除VLAN

步骤 9从右侧的Select VLAN菜单中选择将从所选接口删除的VLAN。

注：无法选择默认VLAN。如果未添加其他未标记的VLAN，则默认VLAN会自动添加到所选接口。相反，如果所选接口处于接入或中继模式，则添加另一个未标记的VLAN，则会从所选接口删除默认VLAN。

步骤 10单击<按钮从所选接口删除所选VLAN。

步骤 11重复步骤10-11，从所选接口删除其他VLAN。

步骤 12单击Apply以更新所选接口的VLAN成员身份。