目标

动态地址表包含从流向交换机的传入流量获取的所有MAC地址。如果在数据库中找到传入流量的目的地址，则数据包会直接发送到其端口，而不是所有端口。此表无法容纳每个MAC地址，因此，要维护该表，如果在特定时间段内没有从动态MAC地址接收流量，则删除地址。此时间称为老化时间。

本文解释如何设置200/300系列管理型交换机的老化时间。

适用设备

· SF/SG 200和SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

动态老化时间设置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择MAC地址表>动态地址设置。将打开动态地址设置页面：

第二步：在老化时间字段中，输入用于计算老化时间的时间（以秒为单位）。老化时间将介于输入的值和该值的两倍减去1之间。如果输入200秒，则老化时间介于200和399秒之间。

第三步：单击确定保存所进行的配置。