目标

简单网络管理协议(SNMP)视图是一组规则，用于控制交换机用户可以管理或无法管理的内容。SNMP视图由MIB（管理信息库）子树定义。每个MIB由一组对象ID(OID)定义。 这些OID是子树标识符，可表示交换机上的信息、规则或功能。您可以在300系列管理型交换机上创建SNMP视图，以限制对某些管理信息和配置功能的访问。本文介绍如何在300系列托管交换机上配置SNMP视图。

适用设备

· SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

•1.3.0.62

SNMP视图配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“SNMP”>“视图”。“视图”页打开：

步骤2.单击“添加”以定义新的SNMP视图。系统将显示“添加视图”窗口：

步骤3.在View Name字段中，输入新SNMP视图的名称。

步骤4.在“对象ID子树”中，单击单选按钮以定义OID子树。可用选项包括：

·从列表中选择 — 此选项允许您从列表中选择的OID子树。

·用户定义 — 如果在列表中找不到适当的OID，此选项允许您输入OID版本。

步骤5.（可选）要在SNMP视图中包含所选MIB，请选中“在视图中包含”复选框。如果未选中，MIB将从视图中排除。

步骤6.单击“应用”。添加新的SNMP视图后，更改显示在“视图表”中，如下所示：

步骤7.（可选）要删除视图，请选中要删除的视图的复选框，然后单击删除。