目标

主机名是指定给设备的标签，用于区分设备与其他设备。300系列交换机的默认设备名称是“switch”，并加上设备MAC地址的最后6个字符。每个命令后，设备主机名都会显示在命令提示符中，而使用命令行界面时，指定不同的名称来区分此设备与其他设备可能更有意义。

本文档说明如何使用命令行界面将设备主机名分配给300系列交换机。

适用设备

•300 系列交换机

分步过程

注意：更改设备主机名需要用户权限级别15。

分配设备主机名

步骤1.使用命令提示符，输入telnet 192.168.1.254以访问默认IP地址上此设备的命令行界面。

步骤2.输入User Name和Password。

注意：默认用户名为cisco，默认密码为cisco。

步骤3.输入config进入全局配置模式。

步骤4.要修改设备主机名，有两个选项：

·输入hostname [name]为设备分配新主机名。

注意：名称必须以字母开头，以字母或数字结尾，并且只能包含字母、数字和连字符。

·输入no hostname，将主机名恢复为默认值。

步骤5.进入exit退出全局配置模式。

步骤6.（可选）如果交换机断电，更改的所有设置都将丢失。要永久更改，请输入copy running-config startup-config并输入Yes将当前配置文件复制到启动配置文件。

步骤7.再次输入exit结束会话。