目标

默认情况下，300或500系列管理型交换机可以通过配置实用程序通过网络浏览器进行配置。Secure Shell(SSH)允许管理员使用第三方程序通过命令行界面(CLI)配置交换机。在通过SSH的CLI模式下，管理员可以在安全连接中执行更高级的配置。本文解释如何在300/500系列管理型交换机上启用SSH服务。

适用设备 | 软件版本

- Sx300系列 | 1.3.0.62(下载最新版本)

- Sx500 系列 | 1.3.0.62(下载最新版本)

启用SSH服务

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择安全> TCP/UDP服务。TCP/UDP Services页面打开：

第二步：选中SSH Service复选框以启用通过SSH访问交换机命令提示符。

第三步：单击Apply立即启用SSH服务。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座