目标

Telnet是一种网络协议，允许通过Internet或LAN的命令行界面控制设备。  启用Telnet后，管理员可以使用Telnet客户端应用程序配置交换机。但是，由于Telnet消息未加密，因此建议您使用SSH服务。

本文介绍如何在SF/SG 300和SF/SG 500系列托管交换机上启用Telnet服务。

适用设备

· SF/SG 300系列托管交换机

· SF/SG 500系列托管交换机

软件版本

•v1.4.1.3

启用Telnet服务

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Security > TCP/UDP Services。“TCP/UDP服务”页打开：

步骤2.选中Enable in the Telnet Service复选框，以通过Telnet启用交换机访问。

步骤3.单击Apply立即启用Telnet服务。

注意：对于Windows操作系统，在通过操作系统启用Telnet命令之前，CMD中不提供该命令。有关详细信息，请参阅Windows Telnet:“常见问题”页。

步骤4.要通过Telnet访问交换机，请打开命令提示符并输入telnet n.n.n.n。输入用于访问图形用户界面的相同用户名和密码。

注意：n.n.n.n表示交换机的IP地址。交换机的默认IP地址为192.168.1.254。