目标

虚拟局域网(VLAN)允许您将局域网(LAN)逻辑分段到不同的广播域。在敏感数据可以在网络上广播的情况下，可以创建VLAN来通过将广播指定给特定VLAN来增强安全性。只有属于VLAN的用户才能访问和操作该VLAN上的数据。VLAN还可以通过减少向不必要目的地发送广播和组播的需求来增强性能。

您可以创建VLAN，但这在VLAN至少手动或动态连接到一个端口之前不起作用。端口必须始终属于一个或多个VLAN。

每个VLAN必须配置唯一VLAN ID(VID)，其值为1至4094。设备将VID 4095保留为丢弃VLAN。分类到丢弃VLAN的所有数据包在入口处被丢弃，且不会转发到端口。

本文介绍如何在Sx300或Sx500系列交换机上配置VLAN接口设置。

适用设备

- Sx300系列

- Sx500系列

软件版本

- 1.4.7.05

在交换机上配置VLAN接口设置

重要信息：在继续执行以下步骤之前，请确保已在交换机上配置VLAN。要了解如何在交换机上配置VLAN设置，请单击此处获取说明。

第 1 步： 登录到基于 Web 的实用程序，然后选择 VLAN Management（VLAN 管理）> Interface Settings（接口设置）。

注意：可用的菜单选项可能因您拥有的交换机而异。在本例中，使用SG500X交换机。

步骤2.从Interface Type下拉列表中选择接口。

- 端口 — 从接口类型(Interface Type)下拉列表中，如果只需要选择一个端口，请选择端口(Port)。

- LAG — 从接口类型下拉列表中，选择要配置的LAG。这会影响在LAG配置中定义的端口组。

注意：在本例中，选择单元1的端口。

步骤3.单击Go 以填充接口上的端口或LAG列表。

步骤4.点击要修改的端口或LAG的单选按钮。

注意：在本例中，单击GE3。

步骤5.向下滚动页面，然后单击“编辑”。

步骤6.（可选）点击与所需接口对应的单选按钮。

- 设备/端口 — 从设备下拉列表中，选择要配置的端口。这会影响所选的单个端口。

注意：如果您有Sx300交换机，此选项将显示为Unit。

- LAG — 从LAG下拉列表中，选择要配置的LAG。这会影响在LAG配置中定义的端口组。

注意：在本例中，选择单元1的端口GE3。

步骤7.点击与接口所需VLAN模式对应的单选按钮。

- 常规 — 接口可以是一个或多个VLAN的有标记或无标记成员。

- 接入 - 该接口为单个 VLAN 的非标记成员。如果选择此选项，请跳至步骤14。

- 中继 - 该接口最多可作为一个 VLAN 的非标记成员，或者作为一个或多个 VLAN 的标记成员。如果选择此选项，请跳至步骤14。

- 客户 — 接口处于Q-in-Q模式。这使链路伙伴能够在提供商网络中使用自己的VLAN安排。如果选择此选项，请跳至步骤14。

- 专用VLAN — 主机 — 此选项将接口设置为隔离或社区。然后，您可以在辅助VLAN — 主机区域中选择隔离或社区VLAN。

- 专用VLAN — 混杂 — 此选项将接口设置为混杂。

注意：在本例中，选择专用VLAN — 混杂。

第8步。（可选）在管理PVID字段中，为管理端口VLAN ID(PVID)输入值，将入站、无标记和优先级标记帧分类到该值。

注意：只有在第7步中单击“General”或“Trunk”时，“Administrative PVID”字段才可用。

注意：在本例中，使用VLAN ID 100。

步骤9.（可选）点击与接口可接收的所需帧类型对应的单选按钮。不是此帧类型的帧在入口处被丢弃。

- 全部允许 — 接口接受所有类型的帧（无标记、标记和优先级标记帧）。

- 仅允许标记 — 接口仅接受标记帧。

- 仅允许未标记 — 接口仅接受未标记和优先级标记的帧。

注意：在本例中，单击“Admit All”。

第10步。（可选）选中启用以在接口上启用入口过滤。启用入口过滤后，接口将丢弃属于接口不是其成员的VLAN的所有传入帧。

注意：入口过滤始终在接入端口和中继端口上启用。

步骤11.（可选）从Primary VLAN下拉列表中选择主VLAN。主VLAN用于允许第2层连接，从混杂端口到隔离端口和到社区端口。

注意：或者，如果接口不处于专用VLAN模式，则可将其留空，然后跳至步骤14。

注意：在本例中，选择VLAN ID 100。

步骤12.（可选）为仅需要单个辅助VLAN的主机选择隔离或社区VLAN。

注意：仅当在步骤7中单击了专用VLAN — 主机时，辅助VLAN — 主机下拉列表才可用。若要了解如何在交换机上配置专用VLAN设置，请单击此处获取说明。

注意：在本例中，选择VLAN 110(I)。

步骤13.（可选）对于混杂端口，从可用辅助VLAN中选择正常数据包转发所需的所有辅助VLAN，然后单击>按钮。混杂和中继端口可以是多个VLAN中的成员。

注意：仅当在步骤8中单击“专用VLAN — 混杂”时，这些区域才可用。若要了解如何在交换机上配置专用VLAN设置，请单击此处获取说明。

注意：在本例中，VLAN 110(I)和VLAN 130(C)将移至Selected Secondary VLANs区域。

步骤14.单击“应用”，然后单击“关闭”。

步骤15.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

您现在应该已在Sx300或Sx500系列交换机上配置了VLAN接口设置。