目标

交换机可以通过多种方式访问和配置，但通过命令行界面(CLI)访问交换机有助于恢复用户凭证，如设备的管理员密码。

本文档介绍如何借助超级终端通过CLI访问Sx300系列交换机。

注意：本文假设用户使用Windows XP。

适用设备

· SG300系列

· SF300系列

软件版本

•v1.2.7.76

访问CLI的过程

本文档使用Windows XP操作系统；但是，可以将任何终端仿真程序（串行通信程序）与存在的操作系统一起使用。对于选择的任何第三方终端仿真程序，COM端口属性将保持不变。

步骤1.单击“开始”>“所有程序”>“附件”>“通信”>“超级终端”。“超级终端”窗口打开。

步骤2.在Name字段中输入连接名称。

步骤3.从“图标”字段中的给定图标中选择图标。

步骤4.单击OK。“连接到”窗口打开。

步骤5.从“使用连接”字段的下拉列表中选择COM1。由于我们使用COM端口，因此无需配置位置详细信息。

步骤6.单击OK。“COM1属性”窗口打开。

步骤7.从Bits per second下拉列表中选择波特率。默认值为115200;这可以从GUI和CLI中更改。

步骤8.从“数据位”字段的下拉列表中选择8。

步骤9.从“奇偶校验”字段的下拉列表中选择“无”(None)。

步骤10.从“停止位”字段的下拉列表中选择1。

步骤11.从“流量控制”字段的下拉列表中选择“无”。

注意：登录设备后，可以更改COM端口属性。

步骤12.单击OK。

步骤13.单击键盘上的Enter并提供登录凭据。