目标

某些功能（如巨型帧支持）要求交换机重新启动；但是，当交换机重新启动时，运行配置文件会被删除。要避免丢失运行配置文件，请单击任何页面右上角的Save。这会将运行配置文件保存到启动配置。

本文介绍如何重新启动300系列托管交换机。

适用设备

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

软件版本

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [所有其他适用设备]

重新启动

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。“重新启动”页面打开：

步骤2.在Reboot字段中，点击与交换机重新启动所需时间对应的单选按钮。

·立即 — 点击重新启动后，交换机立即重新启动。

·日期 — 交换机在配置的日期和时间重新启动。选择希望交换机重新启动的月份和日期，以及该特定日期重新启动交换机的特定时间。

·输入 — 交换机在经过配置的时间后重新启动。选择交换机等待重新启动的天数和小时数。一旦该固定时间过去，交换机将重新启动。

步骤3.（可选）要将交换机重新启动到出厂默认配置，请选中恢复到出厂默认值

步骤4.（可选）要在重新启动后清除交换机上的配置，请选中清除启动配置文件

步骤5.单击“重新启动”。

注意：DHCP自动配置在出厂设置中默认启用。要将交换机正确重新启动为出厂默认设置，需要禁用DHCP自动配置，以便交换机不会自动从本地服务器下载配置。有关DHCP自动配置的进一步说明，请参阅200/300系列托管交换机上的动态主机配置协议(DHCP)服务器自动配置一文。

思科企业300系列交换机的产品页面包含指向所有相关思科企业领域和文档的链接。查看思科企业300系列交换机产品页面。