目标

本文的目的是说明如何在300系列托管交换机上配置Smartport属性。Smartport功能是将配置宏共享到其他连接设备的便捷方式。Smartport宏是接口上配置的命令脚本，用于应用特定设置。Smartport宏可以静态或自动应用于接口。Auto Smartport在应用宏之前等待设备连接到接口。

适用设备

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

软件版本

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [所有其他适用设备]

Smartport属性配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Smartport >属性。“属性”页打开：

步骤2.在Administrative Auto Smartport字段中，单击其中一个可用单选按钮以配置Smartport:

·禁用 — 禁用交换机上的Smartport。

·启用 — 手动启用Smartport功能。

·通过自动语音VLAN启用 — 仅当配置了自动语音VLAN时，Smartport功能才适用。它是默认配置。

注意：要配置自动语音VLAN，请参阅300系列托管交换机上的语音VLAN配置文章以获取详细信息。

步骤3.在Auto Smartport Device Detection Method字段中，选中可用的复选框以检测网络上的设备：

· CDP — 思科发现协议(CDP)是思科专有数据链路协议，用于共享有关直连思科设备的信息。

· LLDP — 链路层发现协议(LLDP)是网络设备用于向相邻设备通告其身份的供应商中立协议。

注意：有关CDP和LLDP的详细信息，请参阅300系列上的Cisco发现协议(CDP)属性管理交换机和300系列托管交换机上的链路层发现协议属性配置文章。

步骤4.在Auto Smartport Device Detection字段中，选中Auto Smartport为接口分配宏的设备类型的复选框。可用选项包括：

·主机 — 任何具有LLDP功能的用户PC或笔记本电脑。

· IP电话 — 支持CDP或LLDP的IP电话。

· IP电话+桌面 — IP电话或安装在桌面上的软IP电话。

·交换机 — 启用CDP或LLDP的交换机。

·路由器 — 启用CDP或LLDP的第3层设备。

·无线接入点 — 具有CDP或LLDP功能的第2层或第3层无线接入点。

步骤5.单击“应用”保存配置。