目标

服务质量(QoS)是一组用于有效管理网络流量的技术。在QoS基本模式下，网络中的特定域可定义为受信任域。在此域中，帧标有CoS值，数据包标有DSCP值，以表示需要的服务类型。交换机使用这些字段将数据包分配到特定输出队列。

本文介绍如何在300系列托管交换机上配置QoS基本模式。

适用设备

- SF/SG 300系列托管交换机

软件版本

- 1.2.7.76

QoS基本模式

全局设置：

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择QoS > QoS Basic Mode > Global Settings。“全局设置”页面打开：

步骤2.在Trust Mode字段中，点击与所需QoS信任模式对应的单选按钮。

默认CoS值如下所示。CoS 7是最高优先级值，而CoS 0是最低优先级值。

- CoS/802.1p — 根据VLAN标记中的VLAN优先级标记(VPT)字段，网络流量映射到队列。如果传入数据包上没有VLAN标记，则流量会根据默认CoS值映射到队列。

- DSCP — 所有IP流量都根据数据包IP报头中的DSCP字段映射到队列。如果流量不是IP流量，则会映射到尽力而为队列。

- CoS/802.1p-DSCP — 所有非IP流量通过使用CoS进行映射，而所有IP流量通过DSCP进行映射。

- 7 — 网络控制

- 6 — 网际网络控制

- 5 — 语音

- 4 — 视频

- 3 — 关键应用

- 2 — 尽力

- 1 — 尽力

- 0 — 背景

步骤3.选中Override Ingress DSCP ，以用新值覆盖入口数据包中的原始DSCP值。交换机将新的DSCP值用于出口队列。

步骤4.如果启用了覆盖入口DSCP，请点击DSCP覆盖表以重新配置DSCP值。系统将显示“DSCP覆盖”窗口。

步骤5.配置DSCP覆盖表。

- DSCP In — 显示需要重新映射到备用值的传入数据包的值。

- DSCP输出(DSCP Out) — 从DSCP输出(DSCP Out)下拉列表中，选择与DSCP输入(DSCP In)值对应的所需DSCP输出(Out)值。

注意：点击恢复默认值将DSCP覆盖表恢复为默认值。默认值为当DSCP输出值与相应DSCP输入值的值匹配时。

步骤6.单击“应用”。

接口设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择QoS > QoS基本模式>接口设置。“接口设置”页面打开：

步骤2.从Interface Type equals to下拉列表中选择要显示的接口类型。

步骤3.单击Go。将显示指定的接口。

步骤4.点击要编辑的接口的单选按钮。

步骤5.单击Edit以配置接口。系统将显示“编辑QoS接口设置”窗口。

第6步。（可选）点击与要在Interface字段中编辑的所需接口对应的单选按钮。

- 端口 — 从端口下拉列表中选择要配置的端口。这将仅影响所选的单个端口。

- LAG — 从LAG下拉列表中选择要配置的LAG。这将影响在LAG配置中定义的端口组。

步骤7.在QoS状态字段中选中启用，以根据系统范围内配置的信任模式确定入站流量的优先级。如果禁用此选项，端口上的所有入站流量将映射到尽力而为队列，并且不会进行优先级排序。

步骤8.单击“应用”。

结论

您现在已在300系列交换机上配置了QoS基本模式。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座