目标

本文旨在提供使用命令行界面(CLI)配置环回检测(LBD)的所有必要步骤。 概述的步骤是在Windows 10环境中执行的。

简介

LBD的目的是通过从启用LBD的端口发送环路协议数据包来确保提供环路保护。LBD通过广播定期环回检测数据包来工作。当交换机收到自己的LBD数据包时，表示检测到环路。当发现环路时，已接收LBD数据包的端口将处于关闭状态。LBD可以检测以下环路：

- 短路线路 — 一个端口，用于环路所有接收流量。

- 直接多端口环路 — 当交换机连接到另一台交换机时，该交换机禁用了生成树协议(STP)。

- 本地N网段环路 — 交换机连接到一个或多个具有环路的局域网(LAN)网段。

注意：LBD独立于STP。当生成树在网络中所有相连的交换机上工作时，LBD不交换信息，也不考虑来自其他设备的环路帧。

适用设备

- Sx350

- SG350X

- SG350XG

- SX550X

- SG550XG

软件版本

- 2.2.5.x及以上版本

通过CLI配置LBD之前

- 使用交换机附带的串行电缆，确保您能够访问控制台。

- 确保已安装用于控制台访问的软件，例如(PuTty)。

启用LBD

步骤1.将串行电缆连接到计算机和交换机背面后，按键盘上的Windows图标+ X键，然后单击Device Manager，以访问Device Manager。验证串行连接使用的通信端口(COM)。

步骤2.现在您知道COM端口，请打开PuTy并配置以下内容：

在本例中，

- 输入COM6作为串行行

- 将速度设置为112500

- 选择连接类型作为串行

单击 Open（打开）。

步骤3.要进入交换机的全局配置模式，请输入以下命令。

switch336713#config t

注意：在任何配置步骤中，在全局配置模式下，您可以选择永久保存设置。为此，键入do copy running-config startup-config，然后按Enter键。

步骤4.（可选）您还可以为每个接口启用LBD。在这种情况下，您需要首先使用以下命令选择接口。

switch336713(config)#interface te1/0/1

注意：在本例中，接口为te1/0/1。

步骤5.要启用LBD，请输入以下命令。

switch336713(config)#loopback-detection enable

步骤6.（可选）现在可以选择设置LBD间隔。为此，请输入以下命令。

switch336713(config)#loopback-detection interval 45

注意：在本例中，间隔时间设置为45秒。时间间隔越短，检测越敏感，但消耗的资源越多。

结论

现在，您已学习了在S系列Sx350、SG350X、SG350XG、Sx550X或SG550XG系列交换机上使用CLI启用LBD的步骤。有关交换机的详细信息，请访问以下链接：

Cisco 350系列托管交换机产品手册

思科550X系列可堆叠托管交换机产品手册

管理指南

视频：在思科SMB 350系列交换机上引入mGig，以获得同类最佳性能