目标

动态主机配置协议(DHCP)是在TCP/IP协议栈的应用层运行的服务，用于向DHCP客户端动态分配IP地址，以及向DHCP客户端分配TCP/IP配置信息。DHCP消息是广播消息，不能从一个网络跨越到另一个网络。DHCP接口设置需要配置DHCP中继和DHCP监听，如下所述。

DHCP中继将广播消息转发到其他网络。它还添加了选项82，以向路由网络提供客户端的其他信息。

DHCP监听有助于确定哪些接口受信任以及哪些接口不受信任。它可防止错误的DHCP响应。在第3层交换机中，可以在具有IP地址的任何接口上以及具有或不具有IP地址的VLAN上启用DHCP中继和监听。

本文档说明如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置DHCP接口设置。完成此配置之前，需要完成以下配置。

1.配置VLAN;有关此配置，请参阅“在Sx500系列堆叠式交换机上创建VLAN”一文。

2.配置DHCP属性，请参阅SX500系列可堆叠交换机上的DHCP属性配置一文了解此配置。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件版本

- 1.3.0.62

配置DHCP接口设置

步骤1.登录Web配置实用程序以选择IP Configuration >DHCP > Interface Settings。“接口设置”页面打开：

添加接口

步骤1.单击Add添加接口配置。新窗口显示如下：

步骤2.点击与要配置的接口类型对应的Interface字段中的单选按钮。可用选项包括：

- 设备/插槽和端口 — 设备标识交换机，无论它是活动交换机还是堆叠中的成员。单元1处于活动状态，单元2为成员。  该插槽标识哪台交换机连接到哪个插槽。插槽1为SF500，插槽2为SG500。从“设备/插槽和端口”下拉列表中选择所需选项。如果您不熟悉所用术语，请查看思科业务：新术语表

- LAG — 从LAG下拉列表中选择所需的LAG。链路聚合组(LAG)用于将多个端口连接在一起。LAG可增加带宽，提高端口灵活性，并在两个设备之间提供链路冗余以优化端口使用。

- VLAN — 从VLAN下拉列表中选择所需的VLAN。

VLAN帮助一组主机像在物理网络上一样通信，而不管它们位于何处。

步骤3.（可选）选中DHCP Relay复选框以在VLAN上启用DHCP中继。

步骤4.（可选）选中DHCP Snooping复选框以在VLAN上启用DHCP监听。

步骤5.单击“应用”保存更改。更改如表所示。

删除接口

步骤1.检查要从DHCP接口表中删除的所需接口，然后单击删除。